目录

简介

TMS何时使用H.323 URI进行拨号？

相关信息

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：TMS何时使用H.323 URI进行拨号？

答：如果系统与关联的IP区域定义了URI域名，则TMS假定该区域中注册到H.323网守的任何系统都可以使用别名的URI进行或接收H.323呼叫。

TMS不会在两个系统之间拨号URI，这两个系统都与同一IP区域关联，而是通过E.164拨号。如果系统与不同的IP区域关联，并且两个区域都定义了URI域名，则TMS将通过将URI域名附加到要调用的系统的别名来使用URI。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems