目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置

VCS配置

步骤 1：为TCS创建邻居区域（TCS上网关或中继模式需要）

步骤 2：根据拨号方案在VCS上配置搜索规则

TCS配置

步骤 1：为SIP中继配置TCS（如果需要从VCS向TCS进行SIP呼叫）

步骤 2：在网关模式下配置H323的TCS

验证

步骤 1：邻居区域处于启用状态并在VCS和TCS之间运行

步骤 2：TCS显示H323网守处于活动状态

步骤 3：TCS显示SIP中继处于活动状态

故障排除

简介

本文档介绍如何配置思科网真视频通信服务器(VCS)以与H323和SIP的网真内容服务器(TCS)集成。

TCS和VCS的集成非常简单，您可以按照本文档中所述的步骤对H323或SIP或对TCS的两次呼叫进行记录，以记录任何会议。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

TCS 7.x和6.x

VCS

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

配置

VCS配置

步骤 1：为TCS创建邻居区域（TCS上网关或中继模式需要）

- 在VCS中创建邻居区域

要在VCS中配置邻居区域，请转到Configuration>Zones>Zones>Click New。

注意：对于实验TCS FQDN:tcsgn3-1.tplab1.local，VCS FQDN:vcs.tplab1.local

步骤 2：根据拨号方案在VCS上配置搜索规则

要在VCS上配置搜索规则，请导航至Configuration > Dial Plan > Search Rules

例如：在本实验配置中，VCS将所有呼叫从62或63或tcsgn3发送到TCS进行录音。根据部署和从VCS向TCS发送呼叫的要求创建Regex。

TCS配置

步骤 1：为SIP中继配置TCS（如果需要从VCS向TCS进行SIP呼叫）

注意：当TMS用于安排会议并进行记录时，SIP URI将不会使用，并且要求在记录别名上配置H323 ID或E.164。

要在TCS中配置SIP，请导航至 管理>配置>站点设置

1. 在TCS配置上启用SIP中继，以同时接收来自VCS的多个记录呼叫。

2. 在服务器地址中配置SIP地址。

3. 选择适当的传输协议。

步骤 2：在网关模式下配置H323的TCS

要在TCS中配置H323网守，请导航至Management > Configuration > Site Setting

例如：在本实验配置中，TCS配置了H323前缀62，将使用所有H323 URI，E164以62开头。请根据拨号方案要求配置此前缀。

1. 通过“Gatekeeper Enabled”检查启用VCS的网守。

2. 将网守地址配置为VCS服务器。

3. 根据要求配置需要H323 ID或E.164或两者。

4. 根据TCS上安装的许可证，将注册更改为网关模式，一次记录多个呼叫。

要检查其他参数的配置，请参阅TCS管理指南TCS 6.0管理指南

验证

参阅本部分来确认配置是否正常运行

步骤 1：邻居区域处于启用状态并在VCS和TCS之间运行

此快照有助于确认VCS是否具有与TCS的活动邻居区域。

步骤 2：TCS显示H323网守处于活动状态

此快照有助于验证TCS是否主动连接到H323的VCS

步骤 3：TCS显示SIP中继处于活动状态

此快照有助于确认TCS SIP在VCS中处于活动状态，并准备从VCS接收呼叫。

故障排除

此配置没有特定的故障排除信息。