目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

删除数据库群集

集群数据库

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何禁用Cisco Meeting Server(CMS)数据库以配置证书并在证书更改后重新收集数据库。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- CMS基本配置

- 数据库群集

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

删除数据库群集

步骤1.备份数据库群集中的每台服务器。

步骤2.打开到集群中每个CMS服务器的CLI会话。

步骤3.运行命令backup snapshot name_of_backup以备份CMS配置。

步骤4.在每个CMS服务器上打开Windows安全复制(WinSCP)会话并保存在PC上创建的备份。其中必须有两个扩展名为.bak和.json。

步骤5.在CLI上运行命令数据库集群状态。您必须查看哪个是数据库主数据库。

步骤6.首先选择一个从属服务器，然后打开到该服务器的CLI连接。

步骤7.连接到从属设备后，运行命令database cluster remove，等待过程完成，如图所示：

步骤8.要验证进程是否已完成，请运行命令database cluster status，并确保database cluster remove命令显示成功，如图所示：

步骤9.对数据库群集的每个CMS从设备执行相同的步骤。

步骤10.一旦数据库群集中的唯一节点是主节点，请打开主节点的CLI，并执行与上述步骤相同的步骤。

步骤11.此时已禁用数据库群集。

步骤12.将证书应用到数据库服务。

集群数据库

步骤1.在要成为主服务器的服务器上，运行命令数据库集群初始化。

步骤2.要验证数据库节点已成功初始化，请运行命令数据库群集状态，直到它显示成功。

步骤3.在要添加到集群的每个从属设备上运行命令数据库集群加入Master_IP_Address。

验证

步骤1.打开与属于集群的每个CMS的CLI会话。

步骤2.运行命令数据库集群状态。

步骤3.验证所有服务器的数据库主服务器是否相同，并且所有服务器都处于同步状态，如图所示：

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。