目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

配置

步骤1.向服务器添加第二个硬盘。

步骤2.将磁盘格式化为新卷。

步骤3.在Windows服务器中安装NFS角色。

步骤4.将新卷转换为NFS系统。

步骤5.在NFS文件夹上配置安全设置。

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何配置和设置网络文件系统(NFS)共享文件夹以用作思科会议服务器(CMS)记录器存储。

作者：思科TAC工程师Octavio Miralrio。

先决条件

要求

思科建议您了解以下主题：

- 在CMS上配置的录制器服务

- Windows 服务器

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CMS版本2.3

- Windows server 2012 R2

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

该图提供网络图示例；

配置

步骤1.向服务器添加第二个硬盘。

1. 根据所使用的硬件类型，向Windows服务器添加第二个硬盘，例如第二个硬盘为120 GB。

2. 打开Windows服务器界面并导航至“服务器管理器”>“工具”>“计算机管理”。

3. 在“计算机管理”中，选择左面板中的“磁盘管理”选项。

4. 右面板显示Windows服务器中的可用卷。

5. 新卷显示一个红色箭头，表示该卷离线，如图所示：

6. 右键单击新磁盘并选择“在线”。

7. 磁盘联机后，红色箭头消失，磁盘现在可以格式化为新卷。

步骤2.将磁盘格式化为新卷。

1. 右键单击空白侧，然后选择“新建简单卷”。

2. 按照向导操作，大多数设置都可保留为默认设置。

3. 指定卷大小，选择大小（如果卷未全部使用大小），默认为此情况下的最大大小120GB，如图所示：

4. 分配驱动器盘符，选择设备的盘符(本例中为E)，如图所示：

5. 按友好项更改卷的名称，如图所示：

6. 向导完成后，新卷即可使用，如图所示：

步骤3.在Windows服务器中安装NFS角色。

1. 在Windows服务器界面上打开服务器管理器。

2. 导航至管理>添加角色和功能。

3. 在“选择服务器角色”页中，展开“文件和存储服务”树。

4. 如果未安装，请选中文件服务器、NFS服务器和存储服务复选框，如图所示：

5. 继续并完成安装。

6. 向导完成后，选择服务器管理器右上方的标志。

7. 确保不需要更多活动，您必须看到安装成功，如图所示：

步骤4.将新卷转换为NFS系统。

1. 打开“服务器管理器”，然后选择“文件和存储服务”。

2. 选择共享，然后选择任务>新共享，如图所示：

3. 选择NFS共享 — 快速。

4. 选择 Next（下一步）。

5. 选择“键入自定义路径”。

6. 键入存储录音的路径，如图所示：

7. 选择 Next（下一步）。

8. 在“共享名称”字段中输入信息。此名称用于在CMS中配置记录器。

9. 确保未选中任何Kerberos复选框。

10. 当系统警告您目录已创建时，选择“确定”。

11. 选中下一个框，如图所示：

- 无服务器身份验证

- 启用未映射的用户访问

- 允许未映射用户Unix访问

12. 选择 Next（下一步）。

13. 在“共享权限”页中，选择添加。

注意：所有计算机的默认权限都为只读。记录器必须具有读写访问权限，因此您可以更改“所有计算机”的默认值，或为记录器添加特定规则。最佳实践是通过添加主机禁用对所有计算机的访问，这是记录器IP地址。

14. 在语言编码中，选择ANSI。

15. 在“共享权限”上，选择“读/写”。

16. 选择Add。

17. 选择“All Machines”。

18. 在语言编码中，选择ANSI。

19. 在“共享权限”上，选择“无访问”。

20. 选择Add。

21. 选择 Next（下一步）。

22. 在下一页中，选择“下一步”。

23. 确保信息正确，然后选择“创建”。

24. 配置完成后，选择Close。

步骤5.在NFS文件夹上配置安全设置。

1. 在Windows服务器上，导航至文件夹位置，即PC > Disk E > Recording。

2. 右键单击该文件夹并选择属性，如图所示：

3. 选择Security选项卡。

4. 选择“编辑”。

5. 选择Add。

6. 键入单词“Everyone”并选择“Check Names”，如图所示：

7. 选择“确定”。

8. 选择“权限”选项卡。

9. 确保在Everyone 组的Full Control中选中“Allow 权限，如图所示：

10. 选择“确定”。

11. 选择确定以关闭“属性”选项卡。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

1. 必须先配置录制器服务。

2. 打开CMS命令行界面(CLI)。

3. 运行命令recorder nfs <hostname/IP>:<directory>。

4. 使用NFS服务器的值和之前配置的目录的名称。

5. 例如：记录器nfs 10.1.1.1：记录。

6. 重新启动记录器，运行命令记录器重新启动。

7. 运行命令记录器以验证配置，如图所示：

8. 使用思科会议应用(CMA)登录CMS。

9. 开始录制会议。

注意：在开始录音后的前5秒内，呼叫不会被录制。这是有意为之，用于帮助录制中的视频和音频之间的Lipsync。如果录制时间不到5秒，则NFS上会保存一个小文件，但该文件不会播放。

10. 停止记录。

11. 完成呼叫。

12. 等待几分钟，以创建文件。

13. 在Windows服务器中打开NFS文件夹。

14. 确保录制的文件位于录制文件夹中，如图所示：

15. 使用视频再现器重现视频文件。

16. 必须显示会议视频，如图所示：

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。