目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

部署

支持的部署

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍在思科会议服务器(CMS)的呼叫网桥(CB)组件上设置录制器所需的配置步骤。

先决条件

要求

Cisco建议您了解CMS配置和Windows server 2016。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CMS版本3.12服务Callbridge和记录器

- Windows Server 2016

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

CMS记录器可从CMS（原Acano）服务器版本1.9获得。记录器能够记录会议并将记录保存在网络文件系统(NFS)文档存储区中。

记录器的行为与可扩展消息传送和在线状态协议(XMPP)客户端类似，因此必须在托管呼叫网桥的服务器上启用XMPP服务器。

需要录制器许可证，且必须应用于CallBridge组件，而不是应用于录制器服务器。

需要网络文件系统(NFS)目录，可以在Windows Server或Linux上设置。

- 对于Windows服务器，请参阅部署网络文件系统 Windows的步骤。

- 对于Linux，请参阅部署网络文件系统 Linux的步骤。

部署

支持的部署

1.允许的录音部署：远程模式。

远程模式

2.仅为测试目的允许的部署：本地模式。

本地模式

配置

步骤1.在Windows Server 2016上配置NFS，请参阅文档：

配置NFS共享以用作CMS记录器的存储

步骤2.在Recorder服务器上配置并启用录制器。

步骤2.1.使用此命令recorder sip listen <interface> <tcp-port|none> <tls-port|none>配置记录器以在CMS的接口上侦听。

cms01> recorder sip listen a:8888

注意：如果在集群CB的节点上配置录制器，接口必须是配置录制器的节点的本地侦听接口。并且需要与其他组件不同的特殊端口。

第 2.2 步： 使用此命令recorder sip certs <key-file> <crt-file> [<crt-bundle>]设置记录器要使用的证书文件。

cms01> recorder sip certs cms.key cms.cer root.cer

注意：您可以使用已经存在的证书和CB使用的私钥文件。crt捆绑包必须包含CB使用的证书（如果不同）。如果位于集群中，则必须包含集群中每个CB的证书。

步骤2.3.使用命令recorder nfs <hostname/IP>:<directory>指定NFS的主机名或IP地址以及NFS上的目录以存储录音。

cms01> recorder nfs 10.124.56.222:NFS

注意：记录器不会对NFS进行身份验证，但重要的是记录器服务器具有对NFS目录的读/写访问权限。

步骤2.4.通过SSH命令在CMS上启用录制器服务，以便使用recorder enable命令激活录制器服务。

cms01> recorder enable

验证

使用命令recorder从CMS SSH命令行验证记录器状态。

cms01> recorder

Enabled : true

SIP interfaces : tcp a:8888, tls none

SIP key file : cms.key

SIP certificate file : cms.cer

SIP CA Bundle file : cms.cer

SIP traffic trace : Disabled

NFS domain name : 10.124.56.222

NFS directory : NFS

Resolution : 720p

Call Limit : none

在CMS/configuration/API上使用siprecorderuri配置呼叫配置文件。然后,配置出站规则，规则必须与主板管理处理器(MMP)中的记录器端口和加密模式匹配。

出站规则

故障排除

1.如果在出站呼叫规则上将加密模式设置为自动，则网页的CMS系统状态会显示错误“记录器“recorder@recorder.com”不可用（连接失败）”。

加密自动模式

连接故障

2.如果没有指定端口与出站呼叫规则上的主板管理处理器(MMP)设置匹配，则网页的CMS系统状态会显示错误“记录器“recorder@recorder.com”不可用（服务不可用）”。

端口

服务不可用

相关信息

- Cisco Meeting Server 3.12，单一组合服务器部署指南

- 思科技术支持和下载