目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍配置会议名称以在思科会议服务器(CMS)的会议大厅中显示的所需步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- CMS常规配置

- CMS应用程序编程接口(API)

使用的组件

本文档中的信息基于 CMS 版本 3.2.

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

步骤1.通过API创建新的CallLegProfile。

1. 通过Webadmin和Navigate访问CMS到Configuration/api/v1/callLegProfiles。

2. 创建新CallLegProfile并修改下一个参数，如图所示：

名称：TECHZONE

meetingTitlePosition:中

注意：meetingTitlePosition具有可配置的下一个选项：上、下和中。

步骤2.将CallLegProfile分配给空间。

1. 打开Webadmin并导航至Configuration/api/v1/coSpaces。

2. 选择分配在步骤1中创建的CallLegProfile所需的空间。

CallLegProfile:127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

验证

步骤1.检验配置是否成功应用……

1. 开始呼叫分配了CallLegProfile的空间，您必须看到大厅中显示的会议标题，如图所示：

配置了“顶部”选项的meetingTitleDisplayed参数显示在下一个图像中：

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。