目录

简介

管理/管理

如何将CMS服务器从2.x升级到3.0

如何在CMS 3.0中安装和激活本地许可证

核心配置

如何在CMS 3.0上配置Webadmin服务

如何在CMS版本3.0上配置Callbridge服务

如何在CMS上配置Webbridge 3

如何通过API在CMS上配置入站和出站规则

如何通过Web在CMS上配置入站和出站规则

如何配置Recorder 2.X到3.0。

集群配置

如何配置CMS版本3.0的数据库群集

如何在CMS版本2.X上配置XMPP集群

如何配置会议服务器呼叫网桥集群3.0

部署类型

CMS单次组合部署的定义和范围

CMS单一拆分部署的定义和范围

可扩展且恢复力强的服务器部署的定义和范围

其他

CMS数据库连接和数据库群集之间的差异

CMS版本3.0上的LDAP集成

简介

本文档包含描述思科会议服务器(CMS)服务配置示例的文章集合，涵盖核心服务、配置和提示。

管理/管理

如何将CMS服务器从2.x升级到3.0

本文档介绍如何将运行2.x的思科会议服务器(CMS)升级到思科会议服务器版本3.0。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216011-how-to-upgrade-cms-server-from-2-x-to-3.html

如何在CMS 3.0中安装和激活本地许可证

本文档介绍如何在Cisco Meeting Server(CMS)版本3.0中安装和激活本地许可证文件。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216093-how-to-install-and-activate-a-local-lice.html

核心配置

如何在CMS 3.0上配置Webadmin服务

本文档介绍如何在思科会议服务器(CMS)上配置和启用Webadmin服务。 Webadmin界面是用于管理的基于浏览器的CMS界面。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216115-how-to-configure-webadmin-service-on-cms.html

如何在CMS版本3.0上配置Callbridge服务

本文档介绍如何在思科会议服务器(CMS)上启用和配置呼叫网桥服务。呼叫网桥服务交换音频和视频流，以便参与者可以相互查看和收听。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216020-how-to-configure-callbridge-service-on-c.html

如何在CMS上配置Webbridge 3

本文档介绍如何在Cisco Meeting Server(CMS)版本3.0上配置和启用Web网桥服务。启用Web网桥支持需要配置Web网桥3服务、配置呼叫网桥/Web网桥（标记为c2w）之间的链路，以及定义Web网桥在呼叫网桥配置中的位置。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216028-how-to-configure-webbridge-3-on-cms.html

如何通过API在CMS上配置入站和出站规则

本文档介绍如何通过应用程序编程接口(API)将呼叫路由到在Cisco Meeting Server(CMS)上配置的空间。 思科在3.0版中引入了新的交互式API参考工具，以查看API对象的高级视图。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216122-how-to-configure-inbound-and-outbound-ru.html

如何通过Web在CMS上配置入站和出站规则

本指南将介绍如何配置基本路由规则，以允许通过Web界面传入和传出呼叫。您需要添加规则来将呼叫路由到内部空间，也需要将呼叫路由出去，本指南将指导您完成此过程。

公共链接：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216274-how-to-configure-inbound-and-outbound-ru.html

如何配置Recorder 2.X到3.0。

本文档介绍录制服务从2.X到3的区别，以及如何配置。CMS 3.0版引入了新的内部记录器和流处理器，两者均基于SIP。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216184-how-to-configure-recorder-service-in-cis.html

集群配置

如何配置CMS版本3.0的数据库群集

本文档分步介绍思科会议服务器(CMS)数据库(DB)集群配置。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216014-how-to-configure-a-database-cluster-of-c.html

如何在CMS版本2.X上配置XMPP集群

本文档分步介绍思科会议服务器(CMS)可扩展消息传送和在线状态协议(XMPP)集群配置。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216134-how-to-configure-xmpp-cluster-on-cms-ver.html

如何配置会议服务器呼叫网桥集群3.0

本文档分步介绍思科会议服务器(CMS)呼叫网桥(CB)集群配置。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216172-how-to-configure-a-cluster-of-call-bridg.html

部署类型

CMS单次组合部署的定义和范围

思科会议服务器软件可以托管在基于思科统一计算服务器(UCS)技术的特定服务器上，也可以托管在基于规格的VM服务器上。本文档提供与此部署及其特征相关的信息。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216175-definition-and-scope-of-single-combined.html

CMS单一拆分部署的定义和范围

本文档介绍思科会议服务器(CMS)的单一拆分部署，以及单一组合部署的范围和区别。本文档提供与此部署及其特征相关的信息。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216094-definition-and-scope-of-single-split-dep.html

可扩展且恢复力强的服务器部署的定义和范围

会议服务器架构的灵活性使您的部署能够随着视频会议需求的增长而扩展。本文档提供与此部署及其特征相关的信息。

公共链接：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216270-definition-and-scope-of-a-resilient-cms.html

其他

CMS数据库连接和数据库群集之间的差异

本文阐明了不同类型的CMS数据库配置及其与CMS环境的交互之间的区别。

公共链路：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216183-differences-between-cms-database-connect.html

CMS版本3.0上的LDAP集成

本文档介绍将CMS 3.0的LDAP服务器导入所需的组件和配置。从LDAP目录导入用户允许最终用户使用自己的帐户登录Cisco Web应用，以管理其空间并加入会议。参加者也可以通过Web浏览器以“访客”用户身份加入会议，但是，访客用户无法管理会议或创建/管理空间。

公共链接：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216271-how-to-configure-ldap-import-on-cms-vers.html