目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

支持的部署。

配置会议服务器。

其它资源

简介

本文档介绍基于思科统一计算服务器(UCS)技术或基于虚拟机(VM)服务器的思科会议服务器(CMS)的单一组合部署的定义和范围。

作者：Jefferson Madriz和Octavio Miralrio，思科TAC工程师。

注意：CMS软件版本3.0不支持X系列服务器。

注意：CMS软件版本3.0引入了强制性要求，要求使用思科会议管理(CMM)3.0或更高版本。

先决条件

要求

- CMS虚拟服务器

Cisco 建议您了解以下主题：

- CMS基本配置

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CMS虚拟服务器版本3.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

在单个组合部署中，除记录器、流处理器和上载器外，所有服务都应配置在同一服务器中，对于CMS 2000，则假定围绕NAT(TURN)服务使用中继的穿越由Expressway服务器提供。如图所示，Callbirdge、Webadmin和Webbridge位于同一CMS服务器上：

注意：为了进行测试，可以在同一台CMS服务器上配置记录器、流处理器和上载器，但是，在生产环境中，建议对每项服务使用不同的CMS服务器以避免性能问题。

支持的部署。

CMS支持与现有Cisco Unified Communication Manager(CUCM)集成，并通过Expressway与现有Webbridge和代理Webbridge集成，在代理Webbridge中，TURN服务由Expressway-E服务器管理，如图所示：

CMS还支持在pem和Office 365(O365)上与Skype for business集成，与代理Webbridge相同，Expressway-E用作TURN服务器，如图所示：

注意：如果部署Webbridge 3和Web应用，则必须使用Expressway版本X12.6或更高版本，Web Bridge 3不支持早期的Expressway版本。

配置会议服务器。

思科会议服务器软件有两层：平台和应用。

- 平台通过主板管理处理器(MMP)配置。 MMP用于低级引导程序，并通过其命令行界面(CLI)进行配置。 例如，MMP用于启用Webbridge、数据库群集和各种其他组件。

- 应用程序在MMP平台上运行。如果您愿意，可通过Callbridge的Webadmin接口或应用编程接口(API)来管理应用级别（如呼叫和媒体管理）。该API使用高文本传输协议安全(HTTPS)作为传输机制，可进行扩展，以管理部署中可能非常大量的活动呼叫和空间。

注意：在2.9版软件之前，您需要通过API和第三方API工具(如Postman)配置多个Callbridge，并且仅对单个Callbridge使用Webadmin接口。

- 为简化API的使用而无需第三方应用，版本2.9引入了API的用户界面，该用户界面可通过会议服务器Web界面的Configuration选项卡访问。

下一张图显示了可在CMS中配置的组件以及与Expressway和Lync的基本集成。

其它资源

以下链接提供了涵盖作为会议服务器边缘设备的Cisco Expressway-E的更多文档：

- 连接基于远程浏览器的会议服务器Web应用：思科Expressway Web Proxy for Cisco Meeting Server部署指南

- 连接远程Lync和Skype for Business客户端：使用Cisco Expressway部署指南的思科会议服务器

- SIP注册器，代理注册到内部呼叫控制平台：Cisco Expressway-E和Expressway-C基本配置(X12.6)

- 用于对集群会议服务器进行负载平衡的呼叫控制设备：Cisco Meeting Server 2.9,Cisco Meeting Servers中的负载平衡呼叫

- SIP注册器：Cisco Expressway-E和Expressway-C基本配置(X12.6)

- H.323网守：Cisco Expressway-E和Expressway-C基本配置(X12.6)