目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置

验证

简介

本文档介绍如何在思科会议服务器(CMS)上分步配置呼叫网桥(CB)集群。

作者：Amadeus Ubaldo和Octavio Miralrio，思科TAC工程师。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- CMS常规配置

- 安全外壳(SSH)客户端。

- 安全文件传输协议 (SFTP) 客户端

- CMS数据库群集，您可以检查数据库群集的配置示例

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CMS版本3.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

配置

步骤1.登录CMS的Webadmin界面。

步骤2.导航至Configuration > Cluster。

注意：请记住，仅当已创建数据库群集时才显示此菜单。

步骤3.在显示的部分中，输入该Callbridge的唯一名称并提交更改。

注意：配置的名称不得包含任何空格，否则，集群进程将失败。

注意：对等链路比特率和参与者限制参数是可选的，您可以将其留空。

步骤4.对所有CMS服务器（具有Callbridge服务）重复步骤1到步骤3，使其成为Callbridge群集的一部分。

步骤5.导航至Configuration > Cluster。

步骤6.在表“集群呼叫网桥”中，输入集群中每个呼叫网桥部分的唯一名称。

步骤7.在Address字段中输入相应呼叫网桥的IP地址。

注意：每个呼叫网桥的IP地址必须是带有webadmin端口的webadmin IP地址，以防它不是默认的443。

步骤8.只要呼叫网桥之间没有呼叫控制设备，Peer Link SIP Domain字段可以为空。如果指定对等链路SIP域，则呼叫远程服务器时会使用该域。

步骤9.为集群的每个呼叫网桥部分选择Add New。下图显示了这些步骤。

步骤10.对计划成为此集群一部分的所有呼叫网桥重复步骤5到9，如图所示：

验证

为了验证所有CMS呼叫网桥已正确加入集群，请访问每个对等体的Webadmin界面并导航至Configuration>Cluster，验证状态本身为This Call Bridge ，以用于验证的特定服务器。

对于列出的其余对等体，报告的状态必须为连接活动，如图所示：