目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

引脚说明

修改电缆

总结步骤

详细步骤

从CCC删除RJ45剪辑

修剪蓝色鞘

移除不必要的电线

修剪剩余电线

减小蓝色护套的宽度

连接压线钳RJ11

终端应用的设置

测试电缆

相关信息

简介

本文档介绍如何制作思科IP电话的思科控制台电缆(CCC)。

许多思科IP电话的背面有AUX端口，用于连接密钥扩展模块(KEM)。 RJ-11端口也用作串行控制台端口来访问电话的终端。电话的AUX端口如图所示。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科IP电话

- IP网络电缆

- 使用CCC

使用的组件

本文档仅限于特定硬件版本。

这些型号支持RJ-11串行端口。

- 79XX

- 78XX

- 88XX，8831除外

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

引脚说明

标准RJ45到DB9平面CCC引脚与RJ11引脚不同。表格和此处的两个图像显示了RJ45和RJ11引脚之间的区别。

控制台电缆RJ45

（颜色）

控制台电缆RJ45

(针)

RJ11引脚

红色

3

2

橙色

4

3

绿色

6

4

控制台电缆，带红线、橙线和绿线

连接到RJ45引脚3、4和6。引脚3、4和6

为了保密性而突出显示。

控制台电缆RJ45端。使用

从左到右剪下。

控制台电缆，带红线、橙线和绿线

连接到RJ11引脚2、3和4。

RJ11引脚在扣夹关闭时计数，从左到右

对。4线RJ11连接器引脚1和6为空。

注意：CCC的不同版本可能不同于电缆的颜色。切割前务必检验RJ45引脚编号。

修改电缆

获取RJ45到DB9扁平CCC，然后按照此处概述的过程将电缆和RJ11到DB9电话控制台电缆转换为RJ11。此图显示所需的电缆。

注意：  CCC的部件ID是72-3383-01，它们随大多数思科设备一起发送。

注意：在继续之前，请查看“引脚说明”部分。

RJ11电缆（如引脚布局说明部分所示）工作正常；但是，只有3根小电线将夹子固定在电缆上，很容易折断。为了制作耐用的电缆，在卷曲之前，塑料端内的塑料护套应该是。此处的图像显示了RJ11剪辑内部的蓝色护套。

如果不进行修改，扁平控制台电缆护套太宽，无法装入RJ11端子夹。要修复此问题，请使用一对剪刀修剪蓝色护套的外部。本文档中的详细步骤说明如何正确修剪电缆。

总结步骤

步骤1.从CCC中删除RJ45剪辑

步骤2.修剪蓝色护套

步骤3.移除不必要的电线

步骤4.修剪其余电线

步骤5.减小蓝色护套的宽度

步骤6.连接和压接RJ11扣夹

详细步骤

从CCC删除RJ45剪辑

第一步是从电缆上切断RJ45端子，如图所示。

修剪蓝色鞘

如图所示，修剪电线护套，使约0.5英寸（12毫米）的电线暴露。

移除不必要的电线

移除不必要的电线。其余电线为红色、橙色和绿色，如图所示。

修剪剩余电线

修剪红线、橙线和绿线的末端，使其长度约为0.25英寸（6毫米）。  尽可能使切割成正方形，使三根电线的长度与图像中所示的长度完全相同。

之前 修剪

修剪后

减小蓝色护套的宽度

减小护套宽度，以便护套能够进入RJ11扣夹。这样，卷绕在护套上，而不是电线上。如图所示，再将0.25英寸（6毫米）的切割切入护套。

连接压线钳RJ11

电缆已准备好，您需要连接RJ11连接器并卷绕它，如图所示。

终端应用的设置

修改终端应用的设置。此处以PuTty的屏幕截图为例概述了这些设置。

波特率：115200

流量控制：无

测试电缆

此时，电缆已完成并可供测试。如图所示，将电缆插入电话的AUX端口，并确认您可以无问题连接到电话的终端。

注意：  电话终端映像来自文档How To Custom-Make Cisco IP电话控制台电缆，该文档涵盖了为Cisco IP电话制作控制台电缆的另一种方法。

相关信息

- 如何登录Cisco IP电话以设置调试级别

- 技术支持和文档 - Cisco Systems