目录

简介

H.239/双流的TANDBERG编解码器是否支持转码？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统编解码器C90、思科网真系统编解码器C60、思科网真系统编解码器C40和思科网真系统EX90产品。

问：H.239/双流的TANDBERG编解码器是否支持转码？

答：此答案对以下产品有效：

TANDBERG EX90

TANDBERG编解码器C20

TANDBERG编解码器C40

TANDBERG编解码器C60

TANDBERG Codec C90

否，H.239/双流不支持转码。因此，内部MultiSite中的双流功能将受公分母的限制。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems