目录

简介

如何安装MultiSite选项密钥？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统编解码器C90、思科网真系统编解码器C60、思科网真系统编解码器C40和思科网真系统EX90产品。

问：如何安装MultiSite选项密钥？

答：此答案对以下产品有效：

TANDBERG EX90

TANDBERG编解码器C40

TANDBERG编解码器C60

TANDBERG Codec C90

按照以下说明在TANDBERG编解码器上安装MultiSite选项键：

1. 使用SSH（安全外壳）以管理员身份登录系统

2. 执行以下命令：xCommand SystemUnit OptionKey Add Key:<输入密钥>

3. 重新启动系统。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems