目录

简介

如何将TANDBERG EX90重置为出厂设置？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统EX90。

问：如何将TANDBERG EX90重置为出厂设置？

答：此答案仅对TANDBERG EX90有效。

1. 拔下电源线。

2. 更换电源线。

3. 当左下角的绿色LED亮起时，按住电源按钮。按住LED直到LED熄灭，大约10秒后再次亮起。

4. 松开电源按钮，并在2秒内按两次。

TANDBERG EX90现已重置为出厂默认设置。

也可以通过执行单个API命令执行出厂重置。

使用SSH（安全外壳）以管理员身份登录TANDBERG EX90:

1. 执行API命令：xCommand systemunit FactoryReset确认：Yes

2. 系统现在将重新启动

该过程将重置或删除：

- 出厂默认的所有密码

- 出厂默认配置，包括SIP和H.323设置

- 本地电话簿

- 所有日志

- DHCP信息

该过程不会删除软件版本和选项密钥。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems