目录

简介

能否将TANDBERG EX90用作USB集线器？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统EX90。

问：我能否将TANDBERG EX90用作USB集线器？

不，这不可能。USB主机和USB设备连接器可供将来使用。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems