目录

简介

TANDBERG EX90的默认用户名和密码是什么？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统EX90。

问：TANDBERG EX90的默认用户名和密码是什么？

A. TANDBERG EX90的默认用户名是“admin”和密码“”（空）。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems