目录

简介

TANDBERG EX90 PrecisionHD摄像头是否具有光学变焦功能？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统EX90。

问：TANDBERG EX90 PrecisionHD摄像头是否具有光学变焦功能？

答：是的，EX90上的PrecisionHD摄像头全部有1.5倍的光学变焦。

1. 轻触inTouch主菜单左下角的调整图标。

2. 选择“Camera(摄像机)” ，然后使用+和 — 按钮调整缩放。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems