目录

简介

TANDBERG EX90在DVI-I PC屏幕上支持哪些分辨率？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统EX90。

问：TANDBERG EX90在DVI-I PC屏幕上支持哪些分辨率？

答：EX90有一个DVI-I(集成模拟和数字)输入。

EX90 PC屏幕数字输入支持以下分辨率：

- 1920 x 1200 — 本地分辨率，建议

- 1920 x 1080（非全屏）

- 1776 x 1000（非全屏）

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200（非全屏）

- 1440 x 900

- 1400 x 1050（非全屏）

- 1280 x 1024（非全屏）

- 1280 x 960（非全屏）

- 1280 x 800

- 1280 x 768（非全屏）

- 1280 x 720（非全屏）

- 1152 x 648（非全屏）

- 1024 x 768（非全屏）

- 960 x 600（非全屏）

- 800 x 600（非全屏）

EX90 PC屏幕模拟输入支持以下分辨率：

- 1920 x 1200 — 本地分辨率，建议

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200（非全屏）

- 1440 x 900

- 1280 x 1024（非全屏）

- 1024 x 768（非全屏）

- 800 x 600（非全屏）

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems