目录

简介

如何升级TANDBERG编解码器的软件？

相关信息

简介

本文涉及思科网真系统编解码器C90、思科网真系统编解码器C60、思科网真系统编解码器C40和思科网真系统EX90产品。

问：如何升级TANDBERG编解码器的软件？

答：此答案对以下产品有效：

TANDBERG EX90

TANDBERG编解码器C20

TANDBERG编解码器C40

TANDBERG编解码器C60

TANDBERG Codec C90

您可以从TANDBERG编解码器的网络界面升级。

为此，请执行以下步骤：

1. 打开Web浏览器并输入IP地址以通过HTTP连接到网真产品。

2. 选择“升级”选项卡，单击“浏览……”并找到升级文件(.PKG)。

3. 单击“Install software(安装软件)”按钮开始安装。

4. 将系统保留几分钟，以便完成安装过程。升级过程大约需要4-5分钟。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems