目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

问题

分辨率

简介

本文档介绍如何向协作终端(CE)8.0软件或更高版本发送应用编程接口(API)命令的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- CE 8.0软件或更高版本

- API知识

- cURL知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- CE 8.0或更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

如果您的部署需要终端的API命令，并且您使用的是CE 8.0或更高版本，则必须使用本文档中的过程。

问题

在运行7.3.x或更低版本的网真终端中，您可以通过URL发送API命令。使用命令/fromputxml。

在CE 8.0版中，此方法已弃用，当您需要在较新版本的代码上发送命令时，浏览器会提示您出现此错误。

或

由于官方文档不显示此方法，因此在文档缺陷上跟踪问题：CSCuy25151。

分辨率

对于此特定方案，命令的目的是更改设备名称。您可以为每个产品使用各种API命令，这些命令列在每个API指南中。

步骤1.从Windows计算机打开命令行。

步骤2.打开后，您需要使用此特定语法。

curl -u admin -d"<XmlDoc><Configuration><SystemUnit><Name>testGeo</Name></SystemUnit></Configuration></XmlDoc>" http://IpOfTheSystem/putxml

注意：将命令中的IpOfTheSystem替换为终端IP地址。

步骤3.在命令行要求时提供管理员密码。

步骤4.输入终端的网页，验证您从API所做的更改是否成功。

MX系列的API参考指南。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/products-command-reference-list.html

SX系列的API参考指南。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-command-reference-list.html