目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

图

启用扬声器跟踪

验证

故障排除

诊断

日志

相关信息

简介

本文档介绍如何安装和配置使用SX80设置的扬声器跟踪。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- SX80编解码器

- Precision 60摄像头

- 扬声器跟踪单元

- 高清多媒体接口(HDMI)电缆

- RJ45电缆

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

图

连接到SX80编解码器的扬声器轨道电缆图

要安装设备，请完成以下步骤：

1. 配置SX80编解码器。

2. 将RJ45电缆从网络端口2、3连接到扬声器跟踪的网络端口。

3. 将每台摄像头的HDMI电缆连接到编解码器上的HDMI输入端口。

4. 将电源连接到扬声器磁道。

5. 将每台摄像头的RJ45电缆连接到扬声器轨道上的相应网络端口。

6. 将电源线从每台摄像头连接到扬声器轨道。

启用扬声器跟踪

布线完成后，请确保正确设置扬声器跟踪配置。

xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraLeft: 1

Configuration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraRight: 2

xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection Mode: Auto

xConfiguration Cameras SpeakerTrack Mode: Auto

xConfiguration Cameras SpeakerTrack TrackingMode: Default

xCommand Cameras SpeakerTrack Activate

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

- 编解码器- TC7.3.0

- 扬声器跟踪 — MT7.3.0

- Precision60- HC7.3.0

1. 确保编解码器、扬声器跟踪和摄像头使用相同的软件版本（数字）后缀。

2. 检查摄像头状态，并验证摄像头序列号和固件是否正确检测到。
xstatus Camera

*s Camera 1 HardwareID: "55000000"

*s Camera 1 IpAddress: "169.254.1.43"

*s Camera 1 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:D3"

*s Camera 1 Manufacturer: "Cisco"

*s Camera 1 Model: "Precision 60 Camera"

*s Camera 1 Position Focus: 4200

*s Camera 1 Position Pan: 3600

*s Camera 1 Position Tilt: -650

*s Camera 1 Position Zoom: 4128

*s Camera 1 SerialNumber: "FTT181100R5"

*s Camera 1 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"

*s Camera 2 HardwareID: "55000000"

*s Camera 2 IpAddress: "169.254.1.44"

*s Camera 2 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:EE"

*s Camera 2 Manufacturer: "Cisco"

*s Camera 2 Model: "Precision 60 Camera"

*s Camera 2 Position Focus: 0

*s Camera 2 Position Pan: 3600

*s Camera 2 Position Tilt: -650

*s Camera 2 Position Zoom: 0

*s Camera 2 SerialNumber: "FTT181100R1"

*s Camera 2 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"

3. 检查扬声器跟踪状态以验证可用性和状态。
xstatus // speakerTrack

*s Cameras SpeakerTrack Availability: Available

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2

*s Cameras SpeakerTrack Status: Active

4. 验证是否正确检测到扬声器跟踪固件。
xstatus // Peripherals

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Name: "SpeakerTrack 60"

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 SoftwareInfo: "MT7.3.0.8cb420c"

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Status: Connected

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Type: SpeakerTracker

故障排除

本节提供可用于排除配置故障的信息。

验证扬声器跟踪状态，以确保布线设置正确。

xstatus // speakerTrack

*s Cameras SpeakerTrack Availability: Available

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2

*s Cameras SpeakerTrack Status: Active

以下是上一输出的简要说明：

*s摄像头SpeakerTrack可用性可以具有以下状态之一：

- 关闭

- 不可用

- 线上

每个状态都有不同的含义：

- *s摄像头SpeakerTrack可用性：关闭 — 这表示从配置关闭“扬声器跟踪”选项。

- *s摄像头扬声器跟踪状态：不可用 — 这意味着控制（扬声器跟踪/摄像头）出现问题。

- *s摄像机SpeakerTrack可用性：可用 — 这意味着控制布线设置正确。

*s摄像头SpeakerTrack左摄像头VideoInputConnector:1

*s摄像头扬声器跟踪右摄像头视频输入连接器：2

此状态描述摄像头与编解码器的HDMI连接。如果连接正确，则上一状态为预期输出。

如果从左摄像头拔下HDMI电缆，状态将更改为：

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 0

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2

如果从右摄像头拔下HDMI电缆，状态将更改为：

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1

*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 0

这可能导致扬声器跟踪无法正常工作。

*s摄像头扬声器跟踪状态： 非活动

用户已从“触摸面板”中选择“手动跟踪”，并且“自动跟踪”已禁用。可以使用xCommand Cameras SpeakerTrack Activate命令启用此功能。

诊断

要验证人脸检测机制的功能，请输入以下命令以启动活动扬声器和人脸检测：

xCommand Experimental SpeakerTrack Diagnostics Start Tracking: On

下一个命令对TC版本有效。自CE8起，实验命令已替换为以下命令：

xCommand摄像头SpeakerTrack诊断启动跟踪：<on， off="></on>

以下是启用扬声器跟踪器诊断时屏幕上显示的参数的含义：

F（本地语音） — 如果您在本地进行通话，则此值接近100%。

T（本地非噪音） — 接近100% — 接近0%表示已经拾起大量噪音（非语音）。

E（远端语音） — 如果远端发言，则不跟踪。

C（摄像机移动） — 数字大意味着大量交换。

U（超声波） — 需要低。超声波会干扰。使用Cisco Proximity时会检测到超声波。

N（静音） — 100%表示未接听音频。

S（音频样本） — 声音算法的样本数。这应该在177-182年左右。

您还可以查看视频“Enabling SpeakerTrack Diagnostics(启用SpeakerTrack诊断)”以了解详细信息。

日志

在安装扬声器跟踪时查看这些日志。

终端在摄像头和扬声器跟踪配对时捕获日志。

15342.61 CAMERA I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 Connected: 1

15342.61 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3'

Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fd3'

15342.78 CAMERA I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 Connected: 1

15342.79 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:EE'

Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fee'

15342.81 SpeakerTrack I: Peripheral C0:67:AF:58:B8:2D does not need SW upgrade

15342.90 CAMERA I: PairingStatus Starting: 0 Paired: 1 Connected: 1

15342.90 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3'

Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fd3'

连接状态显示扬声器跟踪已成功安装。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems