目录

简介

功能

MX700扬声器功能

故障排除

MX700扬声器连接

双摄像头布线（带双摄像头的MX700）

带单摄像头的MX700

简介

本文档介绍思科网真MX700扬声器的基本功能，以及单摄像头和双摄像头的基本扬声器故障排除。

功能

MX700扬声器功能

如果人们从远程站点讲话，他们的声音主要在中间扬声器上听到（左右显示器的第三个扬声器）。

使用当前的网真编解码器(TC)软件（从TC版本7.3开始），MX700/800系统中的编解码器使用自定义扬声器阵列处理来合成两个逻辑（左/右）扬声器。

所有扬声器都在较低频率下使用，而在较高频率下，每个信道只使用一个扬声器。对于较低的中段频率，声音被分布在可用扬声器的子集中。此行为由编解码器软件完全定义，因此稍后升级到该行为会使现场的所有系统受益。

因此，音频不会通过所有扬声器播放。不同扬声器只能听到特定频率。例如，如果您从连接到编解码器的PC播放歌曲，则只有中心扬声器主要播放该歌曲，而其他扬声器仅播放低音/音乐/低频。

- 低频内容始终在低音驱动器上播放。

- 较低的中频分布在屏幕上方的多个扬声器中。

故障排除

MX700扬声器连接

要检验电缆连接，请完成以下步骤：

1. 验证扬声器是否正置于显示器的正上方，并覆盖有白色面板。如果卸下盖板，您可以看到两个显示器上方的扬声器。

2. 卸下前两个摄像头（摄像头旁边），您将看到以下端口：

这是端口2和1上连接的电缆（在上一个映像中以红色标记）。

3. 检验端口2（之前标记）是否连接了此电缆（三根电线）：

4. 检验端口1是否连接了此电缆（两根电线）：

注意：确保连接到端口2的电缆是带三根电线的电缆，而连接到端口1的电缆有两根电线。如果交换了这两根电缆，音频无法正常播放。

双摄像头布线（带双摄像头的MX700）

对于左显示器上方的扬声器，最左侧的三个扬声器应连接到标有2的端口（如前所示），而右侧的两个扬声器应连接到标有1的端口。对于右显示器上方的扬声器，摄像头的前三个扬声器应连接到标有2的端口（从左到右），其余的应连接到端口1。

带单摄像头的MX700

使用与MX700编解码器相同的连接（带单个摄像头）。验证电缆后，执行以下命令以测试扬声器在TC 7.3版及更高版本中是否正常工作：

xcommand experimental audio speakercheck

从CLI执行命令后，您会逐个听到每个扬声器发出的声音（每个扬声器发出几秒钟的声音，以确认扬声器的连接/功能），并收到以下输出：

OK

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 1 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 2 Detected: "Yes"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 3 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 4 Detected: "Yes"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 5 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 6 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 7 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 8 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 9 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 10 Detected: "No"

** end

默认测量长度为每个扬声器一秒。理想情况下，命令输出应为所有扬声器的“是”，但可能会出现漏报。如果使用可选参数“测量长度”(Measurement Length)增加测量长度，则可以提高测试的稳健性。