目录

简介

问题

解决方案

所需组件：

步骤

简介

本文档介绍当运行CE软件的MX700/MX800/SX80上的DHCP服务器不可用时如何绕过动态主机配置协议(DHCP)要求。

作者：Ramon Hernández López，思科TAC工程师。

问题

当新安装MX700/MX800/SX80或在出厂时重置为编解码器后，设备会通过DHCP查找IP设置，但如果禁用了DHCP选项，并且您尝试手动插入IP设置，设备会拒绝这些设置并显示一条消息，表明找不到DHCP服务器。

在版本说明中：

终端始终在DHCP请求中使用选项150。这是不可配置的。

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce8/release-notes/ce-software-release-notes-ce8.pdf

解决方案

所需组件：

- 带Putty的笔记本电脑（或类似软件）

- RS232(DB9)-USB电缆

步骤

步骤1.连接到编解码器上的COM端口。

步骤2.获取COM端口号并将波特率设置为115200 bps。

步骤3.打开Putty，选择Connection type:串行，将速度设置为115200并键入COM端口号。

步骤4.使用用户名admin登录，无需密码。

输入这些带有补充信息的命令。

xConfiguration网络IPv4分配：静态

xConfiguration网络IPv4地址：x.x.x.x

xConfiguration Network IPv4 SubnetMask（x配置网络IPv4子网掩码）：x.x.x.x

xConfiguration Network IPv4 Gateway（x配置网络IPv4网关）：x.x.x.x

输入这些命令后，设备将接受IP地址，并进入后续步骤以完成初始配置。