目录

简介

所需组件

相关产品

访问编解码器

简介

本文档介绍对编解码器的访问。如果无法通过网络访问编解码器，则可能需要直接插入编解码器进行访问。大多数网络配置更改也可以通过连接的触摸面板进行，但如果触摸面板关闭或不可用，则必须插入才能访问编解码器。编解码器具有内部DHCP服务器，通过辅助以太网端口为笔记本电脑分配IP地址，用于访问网络GUI或CLI。通过这种方式访问编解码器，您可以解决网络和编解码器可访问性问题。

所需组件

- 笔记本电脑

- 以太网电缆

相关产品

本文档中的信息可用于此硬件和任何软件：

- C40

- C60

- C90

- SX80

- MX200 G2

- MX300 G2

- MX700

- MX800

访问编解码器

首先，确保笔记本电脑设置为通过DHCP获取IP地址。

在Microsoft Windows上，完成以下步骤：

1. 选择控制面板>网络和Internet >网络连接。

2. 右键单击Local Area Connection并选择Properties > Internet Protocol Version 4 > Properties。

3. 单击Obtain an IP address automatically单选按钮。

在OS X上，选择Network > Ethernet > Configure IPv4。这应设置为Using DHCP。

接下来，连接笔记本电脑LAN端口和编解码器上的一个辅助端口（不是网络端口）之间的以太网电缆。 如果使用编解码器上的所有以太网端口，您可能需要临时拔下外围设备。

注意：在C系列编解码器上，辅助端口必须配置为DirectPairing，且不能处于非活动状态。这必须事先在System Configuration > NetworkPort下配置。否则，内部DHCP服务器不会分配IP地址。如果这是非活动状态，则访问编解码器的唯一方式是通过触摸面板。

插入电缆后，计算机应自动从编解码器获取IP地址。可以使用ipconfig命令从Windows命令行检查分配的IP地址，或使用ifconfig命令从OS X终端检查分配的IP地址。

注意：IP地址将类似于Windows自分配IP地址 — 169.254.1.4X。这是正常现象。内部DHCP范围从169.254.1.40开始。

收到IP地址后，您应该能够ping通此地址范围169.254.1.1的默认网关，并访问编解码器的网络界面或命令行。