目录

简介

先决条件

使用的组件

背景

配置

简介

本文档介绍如何从Cisco Microsoft Teams Room (MTR)设备收集数据包捕获。

先决条件

- 将思科终端注册到MTR的知识。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco Codec Pro版本RoomOS11.7.1.8，作为MTR设备完全注册到Microsoft Teams。（或dual注册到Webex Control hub）

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景

当思科终端连接到Microsoft Teams时，有意禁用了从Issues and Diagnostics > System Logs菜单捕获网络跟踪的功能。如果仅注册到MS Teams，仍可通过在图形用户界面(GUI)中使用Developer API收集网络跟踪，或在向Microsoft和Webex Control Hub双重注册时使用终端的命令行。

注意：如果仅执行Microsoft注册，您必须拥有在自行激活过程中生成或创建的管理员密码。此密码是在使用MTR向导时创建的，并提供了在当时更改该密码的机会。

开发人员API

配置

开始捕获：

xcommand logging extendedlogging start packetdump：<PICK ONE> PacketDumpRotateSize：<PICK ONE>

（选项为full、fullrotate、limited）

示例：

xcommand logging extendedlogging start packetdump：full <捕获所有内容3分钟。

xcommand logging extendedlogging start packetdump：limited <捕获有限数据。  不捕获任何实时传输协议(RTP)。

xcommand logging extendedlogging start packetdump：fullrotate <捕获所有内容，最多一小时，每个文件保留12MB的最后两个pcap文件。

xcommand logging extendedlogging start packetdump：fullrotate packetdumprotatesize：Large <捕获所有内容，最长1小时，每个150MB，并且仅保留最后两个pcap。

停止捕获：

xcommand logging extendedlogging stop

（对于“完全”或“受限”捕获，这不是必需的，但“完全轮转”运行一小时，除非停止）

收集跟踪：

登录编解码器的GUI，或从Control Hub收集，并在Run文件夹中查找数据包捕获。

System Logs菜单