目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在思科互联网协议(IP)电话上实施屏幕保护程序功能。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 配置Web服务器为电话提供XML文件和图像。

- 电话的IP连接，用于从电话访问Web服务器。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CUCM 版本 14.0.1.12900-161.

- 在Windows Server 2016上配置了Microsoft Internet Information Services(IIS)。

- 在本示例中，使用Cisco IP Communicator软件电话；但是，屏幕保护程序功能在其他电话型号上可用。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

配置

步骤1:在CUCM管理页面中，转至设备，然后拨打电话，选择要修改的IP电话。

第二步：使用电话要使用的URL填充Idle字段，以联系外部Web服务器以获取可扩展标记语言(XML)说明。

第三步：创建一个XML文件，其中包含用于从以下位置获取映像的URL:

第四步：将XML文件和图像上传到Web服务器，以便IP电话能够获取该文件。

验证

使IP电话处于空闲状态，直到达到空闲计时器，如果所需的图像显示为屏幕保护程序，则检查IP电话屏幕：

故障排除

执行数据包捕获并确认：

- IP电话可以访问Web服务器。

- Web服务器能够向IP电话提供XML文件。

- IP电话可以请求将图像文件显示为屏幕保护程序。

- 该文件由Web服务器以预期分辨率提供。