目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

简介

本文描述如何配置Telepresense编码(TC)和协作的Enpoints (CE)电话网络时间协议(NTP)参考。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 网真编码终端

- CUCM设置的协作终端

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 火花空间工具包软件版本CE9.1.4

- Cisco Unified通信管理器(CUCM)软件版本10.5.2

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络实际，请保证您了解所有命令的潜在影响。

配置

TC/CE终端在CUCM要求电话NTP参考被配置，否则他们抱怨没有Ntp server被配置了。它在终端不可能手工被配置，因为配置丢失，如果终端重新启动。

Step1。在CUCM，请连接对系统>电话NTP参考。

- 点击添加新。

- 如镜像所显示，配置Ntp server的IP地址。

- 必须设置模式为TC和CE终端的单播。

- Click Save.

步骤2.连接对系统>日期/时间组。

- 点击添加新。

- 添加名字。

- 选择根据端点位置的一个时间区域。

- 选择一种格式。

- 点击添加电话NTP参考并且选择在Step1创建的那个。

- 点击添加选择

- 如iamge所显示， NTP在空白的机箱被添加。

- Click Save.

步骤3.连接对System > Device池。

- 选择您的TC/CE终端的设备缓冲池。

- 在部分漫游敏感设置，在字段日期/时间组，选择在创建的组第2.步。

- 点击“Save”然后运用设置。

为了使更改作用重置需要起。重新启动终端或重新启动设备缓冲池的设备缓冲池促成所有设备重新启动。

Note:如果重新启动设备缓冲池，在重新启动内的所有终端。这断开当前呼叫。推荐是组织在一设备缓冲池的所有TC/CE终端和其他终端和IP电话在不需要NTP电话参考的另一设备缓冲池

验证

在终端重新启动了后，对验证它的终端Web接口的登录采取从CUCM的配置。

- CUCM和NTP错误必须消失。

- 时间与日期是相同的如镜像所显示，象被配置在CUCM电话NTP参考和NTP的状态在终端的“被同步”。