目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置

验证

可选步骤

故障排除

简介

本文档介绍在Cisco弹性服务控制器中为虚拟基础设施管理器(VIM)连接添加更新的Openstack RESTAPI SSL证书的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科弹性服务控制器

- 思科VIM/Openstack

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科弹性服务控制器5.10.0.95

- 思科VIM 4.2.2

注意：此过程还适用于在添加新的VIM连接器时新添加证书。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

续订Openstack RESTAPI SSL证书（思科VIM环境的haproxy证书）后，弹性服务控制器报告VIM连接失败。

[admin@lab-esc-1 ~]$ tail -100f /var/log/esc/yangesc.log

2024-04-09 10:35:36.148 WARN ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Type: VIM_CONNECTION_STATE

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Status: FAILURE

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Status Code: 500

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Status Msg: VIM Connection State Down

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Vim connector id: cvim-openstack-lab

2024-04-09 10:35:36.148 WARN ===== SEND NOTIFICATION ENDS =====

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm vim show

{

"id":"cvim-openstack-lab",

"type":"OPENSTACK",

"last_checked":"2024-04-09T10:35:36.099",

"status":"CONNECTION_FAILED",

"status_message":"Unable to establish VIM connection",

}

配置

列出Elastic Services Controller truststore中存在的当前证书：

[admin@lab-esc-1 ~]$ escadm truststore show --verbose

esc, Mar 30, 2024, trustedCertEntry,

cvim-openstack-lab, Apr 4, 2024, trustedCertEntry,

将CA证书文件复制/传输到Elastic Services Controller VM。

1. 对于主用-备用弹性服务控制器设置，请将证书复制到主用VM。

2. 对于主用-主用ESC设置，将证书复制到地理主引导虚拟机。

[admin@lab-esc-1 ~]$ ls -l /home/admin

-rw-r--r--. 1 admin admin 1911 Apr 9 06:20 cvim-openstack-lab-renewed_haproxy.crt

通过执行escadm truststore add命令将证书添加到弹性服务控制器信任库。

1. File参数是指类型为X.509 v1、v2和v3证书以及PKCS#7的CA证书文件。

2. Alias参数是唯一的，它是指为此特定CA证书指定的名称。

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm truststore add --alias cvim-openstack-lab-renewed --file cvim-openstack-lab-renewed_haproxy.crt --verbose

CA certificate "cvim-openstack-lab-renewed" added successfully.

On ESC setup running ETSI, restart ETSI by running "sudo escadm etsi restart". All other components will reload the certificate automatically.

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

验证是否已成功将证书添加到Elastic Services Controller信任库。

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm truststore show --verbose

esc, Mar 30, 2024, trustedCertEntry,

cvim-openstack-lab, Apr 4, 2024, trustedCertEntry,

cvim-openstack-lab-renewed, Apr 9, 2024, trustedCertEntry,

验证VIM连接是否已开启。

[admin@lab-esc-1 esc]$ sudo escadm vim show

{

"id":"cvim-openstack-lab",

"type":"OPENSTACK",

"last_checked":"2024-04-09T11:15:57.157",

"status":"CONNECTION_SUCCESSFUL",

"status_message":"Successfully connected to VIM"

}

[admin@lab-esc-1 ~]$ tail -100f /var/log/esc/yangesc.log

2024-04-09 11:15:57.188 INFO ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

2024-04-09 11:15:57.188 INFO Type: VIM_CONNECTION_STATE

2024-04-09 11:15:57.188 INFO Status: SUCCESS

2024-04-09 11:15:57.188 INFO Status Code: 200

2024-04-09 11:15:57.188 INFO Status Msg: VIM Connection State Up

2024-04-09 11:15:57.189 INFO Vim connector id: cvim-openstack-lab

2024-04-09 11:15:57.189 INFO ===== SEND NOTIFICATION ENDS =====

可选步骤

对于证书续订，请在添加新证书后确认VIM连接已建立后删除旧证书。

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm truststore delete --alias cvim-openstack-lab --verbose

CA certificate "cvim-openstack-lab" deleted successfully

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm truststore show --verbose

esc, Mar 30, 2024, trustedCertEntry,

cvim-openstack-lab-renewed, Apr 9, 2024, trustedCertEntry,

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

添加新的弹性服务控制器信任库后会自动重新加载，因此VIM连接必须自动启动。检查escmanager日志，在发生故障时进行故障排除。

[admin@lab-esc-1 ~]$ tail -100f /var/log/esc/escamanager.log

2024-04-09 11:15:55.369 INFO [SslManager.java:run:262] Change of type ENTRY_MODIFY is detected on truststore. Trigger reloading.

2024-04-09 11:15:55.370 INFO [SslManager.java:loadESCTruststore:215] ESC truststore file loaded successfully.

2024-04-09 11:15:55.375 INFO [SslManager.java:loadESCTruststore:226] Added Java default Root CA certificates: 136

2024-04-09 11:15:55.376 INFO [VimUtils.java:reloadVimManagerTrustStore:1057] Starting request to reload VimManager truststore.

2024-04-09 11:15:55.430 INFO [VimUtils.java:reloadVimManagerTrustStore:1065] Completed request to reload vimManager truststore.

2024-04-09 11:15:55.430 INFO [SslManager.java:run:270] Reloading of truststore is done.

2024-04-09 11:15:57.183 INFO [VimAuthenticationService.java:updateVimStatusFromNotification:709] Vim status message: VIM reachable; connection state: CONNECTED

2024-04-09 11:15:57.183 INFO [VimAuthenticationService.java:processVimStatusNotification:784] Sending VIM Status notification for vim cvim-openstack-lab, status CONNECTION_SUCCESSFUL

2024-04-09 11:16:31.428 INFO [VimUtils.java:getAuthStatusById:1077] VIM ID - cvim-openstack-lab, VimInfo is : VimInfoHolder [vimStatus=VIM_STATUS_REACHABLE, vimUserStatus=VIM_USER_STATUS_AUTHENTICATED, ts=2024-04-09T11:15:57.157]