目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

使用Web服务

相关信息

简介

本文档介绍如何更改Tidal Transaction Analyzer(TA)数据库的用户名或密码。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Transaction Analyzer 1.96。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

您会看到X在Transaction Analyzer控制台的数据库上显示，或者Transaction Analyzer服务不会启动并记录用户名或密码错误的报告。

使用Web服务

请完成以下步骤：

1. 打开TA控制台，右键单击左窗格中的数据库图标，然后选择删除。

2. 在确认中单击是。

3. 选择“文件”>“添加TA数据库”。

4. 单击 Next。输入新的用户名和密码，并确保服务器名称是TA数据库所在的数据库服务器。

5. 弹出窗口会提醒您TA数据库已存在。如果要使用该数据库，请单击“是”。

6. 另一个弹出窗口会警告您该数据库中存在孤立系统，如果要将这些系统与新数据库关联，请单击是。

7. 在“报告设置”对话框上单击“跳过”，然后在“已发现的SAP系统”对话框上单击“取消”。

8. 重新启动TA服务。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems