目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍当用户收到Tidal Transaction Analyzer的此DB2错误时要执行的步骤：

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

先决条件

使用的组件

- Tidal Transaction Analyzer 1.9或更高版本

- IBM DB2

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

DB2客户端收到错误。

解决方案

请执行以下步骤：

1. 检验DB2客户端是否已正确安装和配置。

2. 验证您可以通过DB2客户端连接到DB2数据库。

3. 验证您的DB2客户端是否为32位。

注意：如果您运行的是64位DB2客户端，则Transaction Analyzer不能使用此客户端。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems