目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档提供有关Tidal Enterprise Scheduler(TES)5.3.1客户端和使用Windows 7 Aero界面的问题的信息。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Windows Tidal Enterprise Master 5.3.1

- TES客户端

- Windows 7控制面板

使用的组件

本文档中的信息基于TES客户端界面。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

在带有Aero界面的Windows 7系统上使用客户端5.3.1时，使用客户端的透明性很难读取状态更新（这允许其后面的项目“渗透”）。 此外，在截断日历视图时会遇到问题，从而切断视图的边。

解决方案

要从Windows 7禁用Aero界面并解决此问题，请完成以下步骤：

1. 右键单击桌面，然后从菜单中选择“个性化”。

2. 向下滚动，直到您看到基本主题。

3. 选择基本主题以自动禁用Aero界面。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems