目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍在安装Windows代理时Cisco Tidal Enterprise Scheduler(TES)中出现的问题，并收到错误，指出必须安装.NET 2。

先决条件

要求

您必须以本地管理员身份登录才能完成本文档中的过程。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Tidal Enterprise Scheduler Agent 3.x。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

如果安装.NET 4.0并在安装后重新启动服务器，则可能会收到错误，指出必须安装.NET 2.0。

出现此问题是因为.NET 4.0未安装以前.NET版本的所有组件。由于.NET 4.0的安装不是累积的，因此必须安装每个版本的.NET。

解决方案

Cisco Tidal Enterprise Scheduler只需要.NET 2.0。如果已安装.NET的早期版本或更高版本，则还必须安装.NET 2.0。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems