目录

简介

背景信息

替换活动节点

更换备用节点

在内部服务器中形成HA的步骤

1.在活动节点上

2.在备用节点上

3.在活动节点上

其他信息

简介

本文档介绍如何在高可用性(HA)环境中内置更换智能软件管理器(SSM)的主用或备用节点。

背景信息

在部署内部服务器时，这些服务器部署为独立节点。没有任何概念作为辅助部署实施。这是因为内部应用程序的开发方式。有多个容器集成到单个实体中，并作为最终应用托管给用户。

因此，最佳实践是：

节点

IP

参考值

A

x.x.x.a

10.106.43.11

B

x.x.x.b

10.106.43.13

虚拟IP(VIP)

x.x.x.c

10.106.43.17

假设HA已集成且已部署。节点“A - x.x.x.a”是活动节点，节点“B - x.x.x.b”处于备用模式，虚拟IP(VIP)将为“x.x.x.c”。

最初，完整时的实际HA状态将正常，如图所示。

替换活动节点

让我们假定，作为用户，您要替换活动节点。

在此场景中，您的备用节点将接管活动节点的位置，网络将保持在VIP上运行。

用户可以使用以下步骤替换活动节点：

1. 从当前活动节点（即备用节点）进行有效备份。

2. 从该节点通过内部控制台运行ha_teardown命令。

3. 部署新的内部服务器并确保版本匹配。

4. 稍后，在此新构建的节点上恢复收集的备份。

5. 然后从头开始启动HA。

更换备用节点

让我们假设，作为用户，您想替换备用节点。

在此场景中，您的活动节点将保持原样，网络将保持在VIP上运行。

用户可通过以下步骤替换备用节点：

1. 通过内部控制台在活动节点中运行命令ha_teardown。

2. 部署新的内部服务器并确保版本匹配。

3. 然后从头开始启动HA。

在内部服务器中形成HA的步骤

从头构建HA的分步过程：

1.在活动节点上

1. 内部控制台。

2. ha_generatekeys <HA集群密码>。

2.在备用节点上

1. ha_provision_standby。

2. 输入活动节点的IP地址：<x.x.x.a>。

3. 输入活动节点的专用IP地址：<保留默认值>。

4. 输入备用节点的IP地址：<x.x.x.b>。

5. 输入备用节点的专用IP地址：<保留默认值>。

6. 输入HA群集密码：<ha_generate中使用的HA群集密码>。

3.在活动节点上

1. ha_deploy。

2. 输入活动节点的IP地址：<x.x.x.a>。

3. 输入活动节点的专用IP地址：<保留默认值>。

4. 输入备用节点的IP地址：<x.x.x.b>。

5. 输入备用节点的专用IP地址：<保留默认值>。

6. 输入虚拟IP地址：<x.x.x.c>。

7. 输入HA群集密码：<ha_generate中使用的HA群集密码>。

其他信息

- SSM内部没有故障恢复/故障切换概念，因为没有主要或辅助设计模式。

- 仅当节点处于活动状态时，用户才能运行ha_teardown命令。如果它是备用节点，则系统会抛出标语“Run the command first on the active node”(在主用节点上首先运行命令)。

- 您始终可以参阅安装指南中的“在VM上手动安装”主题，了解分步部署过程。

- 这是SSM On-prem版本8-202201的安装指南的链接。

- 有关“SSM On-prem 8. x HA群集”的更多详细信息，请参阅本文。

如果您对此使用案例仍有任何进一步的疑问，请随时打开服务请求(SR)以获得完整的帮助。