目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

信息

配置

通过ASA CLI配置智能传输

Firepower 9300/4100 FXOS CLI

验证

通过ASA CLI和ASDM检查传输类型

通过FXOS CLI检查配置

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何使用智能传输支持智能许可。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 使用Call Home进行智能许可

- 自适应安全设备 (ASA)

- Firepower eXtensible Operating System (FXOS)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Firepower 1000/3100/4200/4112/41x5/9300

- 自适应安全设备虚拟（自ASA 9.20起受支持）

- 自适应安全设备版本9.22和ASDM 7.22.1

- Firepower可扩展操作系统版本2.16

- 思科安全管理器4.29

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

Call Home是当前智能许可与思科智能软件管理器(CSSM)服务器通信的默认类型。Call Home存在以下问题：

- 呼叫总部，因为运输工具即将进入寿命终止(EOL)。

- Call Home在通信中引入了额外的跃点。这会增加额外的故障点。

信息

智能传输概述：

- 智能传输有助于在与思科智能软件管理器(CSSM)服务器通信时消除对Call Home的依赖。

- ASAv上已支持早期版本的智能传输。现在为硬件平台添加了该功能。

- 智能传输是默认类型：

- 智能代理支持Call Home和智能传输类型的注册。

- 如果您希望切换回Call Home，则可以。

配置

通过ASA CLI配置智能传输

注册智能令牌，如许可页面所示。

ciscoasa(config)# license smart register idtoken ?

执行模式命令/选项：

WORD < 256字符输入ID令牌

配置智能传输类型。

ciscoasa(config)# license smart

ciscoasa(config-smart-lic)# transport type smart

ciscoasa(config-smart-lic)# transport url [default|utility]

ciscoasa(config-smart-lic)# transport proxy <proxy server url>

Firepower 9300/4100 FXOS CLI

FXOS升级到2.16后，智能传输成为默认设置。如果需要，请使用CLI切换到Call Home。同一CLI也可以将传输类型设置为智能。

tb-05 /license/transport # set transport

callhome Callhome

智能智能

tb-05 /license/transport # set transport smart

tb-05 /license/transport # set transport-url https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license

配置代理设置

tb-05 /license/transport# set http-proxy-server-url <url>

tb-05 /license/transport# set http-proxy-server-port <port>

tb-05 /license/transport# set http-proxy-server-enable {on |关闭}

验证

通过ASA CLI和ASDM检查传输类型

ciscoasa# show tech-support许可证

ASDM

通过FXOS CLI检查配置

故障排除

1. 验证智能许可证设置

故障排除步骤与其他智能许可故障排除步骤相同。无效的标记，或其他原因可能导致注册失败。故障原因可在CLI输出的Registration部分找到。  传输设置也可在“传输”部分找到。

ciscoasa# show tech-support许可证

2.检验连通性

错误的路由、DNS和其他配置可能导致所配置的思科智能软件管理器(CSSM)连接失败。 例如，配置默认URL时检查连接。屏幕截图显示了一个正面案例。

# ping smartreceiver.cisco.com

当设备未直接连接到外部CSSM时，需要使用代理服务器。最终用户可以启用日志以用于调试目的。

ciscoasa(config)# debug http 1

3. CSSM通信错误

PISyslog:错误 — %SMART_LIC-3-AGENT_REG_FAILED：使用思科智能软件管理器(CSSM)进行许可注册的智能代理失败：通信消息发送错误

来自agentlog的错误表示CSSM通信错误。请查看下一张幻灯片，了解如何检查更多日志。

4.启用调试和检查日志

ciscoasa# debug license agent all

ciscoasa(config)# debug license 10

ciscoasa(config)# debug http 1

检查代理日志

ciscoasa # more disk0:/smart-log/agentlog

收集日志文件以进行进一步调查。

5. Firepower 9300/4100故障排除

从CLI的输出检查传输设置。

4125-06 /license # show license techsupport

启用调试

/license/licdebug # debug enable all

然后，在启用调试后收集技术支持：

4125-06# connect local-mgmt

4125-06(local-mgmt)# show tech-support chassis 1 detail

相关信息

CLI手册1:思科安全防火墙ASA常规操作CLI配置指南，9.20

FXOS Firepower 设备上的 ASA 智能许可证故障排除