目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

TEO Web控制台

如何使用任务

相关信息

简介

本文档介绍如何在Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)Web控制台中使用任务。

先决条件

要求

本文档要求您对TEO任务和TEO Web控制台具有一般知识。

使用的组件

本文档中的信息基于TEO 2.1或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

TEO Web控制台

TEO Web控制台是更轻的UI，允许用户查看分配给他们的任务并执行临时进程。

如何使用任务

请完成以下步骤：

1. 打开TEO Web控制台并转到“我的任务”页面。

注意：您只会看到分配给您或您的组的任务。如果您不知道如何分配任务，请参阅TEO文档或联系支持人员。

2. 在“我的任务”(My Tasks)页面上，您将看到分配给您的所有任务。在页面顶部，您还可以选择是查看那些仅是未完成任务还是所有任务（包括已关闭任务）的任务。 要打开任务，请单击左侧每个任务的Web链接。

3. 打开任务后，您可以与任务交互、更改状态并查看自动化摘要等内容。

4. 此带任务的Web控制台设置允许您为更大的用户群提供服务，并仍使用其输入和与TEO服务器的交互。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems