目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

终端适配器

配置终端目标

相关信息

简介

本文档提供有关在Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)中使用终端适配器的信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本和终端适配器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

终端适配器

终端适配器为TEO用户提供对运行SSH v2的任何组件的访问。TEO服务器在与终端设备建立Telnet或SSH连接时的作用类似于SSH客户端。设备可以是Unix/Linux服务器、Cisco IOS®设备或运行SSH v2的任何其他设备。通信通过安全通道发送，并由SSH协议传输层加密。加密的特定加密算法将由终端设备使用的内容（在终端上）决定。

配置终端目标

请完成以下步骤：

1. 在TEO Master Console中转到Definitions > Targets。

2. 右键单击“新建”>“终端目标”，然后按照向导输入条件。如果仅使用Unix/Linux目标，则也可以选择Unix/Linux目标。但是，终端目标也有效。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems