目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

问题

解决方案

相关信息

简介

在x64环境中持续运行Windows脚本可能会导致这些脚本非常延迟或一般停止工作。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本

- Windows x64

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

在x64环境中运行Windows脚本可能导致脚本花费极长时间或根本无法运行。问题是LSASS.exe中内存泄漏，并由此Microsoft文章确认 。

解决方案

转到此Microsoft文章 ，然后下载并安装修补程序。这将有助于缓解LSASS.exe造成的部分内存泄漏。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems