目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

从早期CUCM版本获取许可证详细信息

在PLM中生成许可证迁移请求

获取并安装新许可证文件

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍从以前的CUCM版本升级到CUCM版本10.x后，迁移Cisco Unified Communications Manager(CUCM)许可证所用的步骤。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件和软件组件：

- CUCM版本10.x

- 许可证计数实用程序(LCU)工具

- Prime许可证管理器(PLM)

背景信息

从CUCM的早期版本迁移到CUCM版本10.x后，必须单独迁移许可证，因为CUCM版本10.x的许可由PLM管理。

此迁移可以有两种不同的方案：

- CUCM的早期版本已升级到版本10.x，并且仍在同一硬件上运行。

- CUCM的早期版本在不同硬件上运行，新版本(10.x)是全新安装，其中包含从早期版本导出的数据。

在第一个场景中，早于CUCM 9.x版的版本在虚拟机(VM)上运行，并升级到CUCM 10.x版。在这种情况下，迁移后，产品实例包含许可证详细信息，您可以使用许可证详细信息并将其转换为通过PLM中的许可证迁移选项对应的许可证。此外，您可以使用迁移报告从许可团队获取新的许可证文件。

第二种方案涉及从媒体融合服务器(MCS)迁移到思科统一计算系统(UCS)，迁移的CUCM实例不包含许可证详细信息。在此场景中，较早的CUCM版本在不同的服务器（例如MCS服务器）上运行。 UCS中的VM上安装了相同的CUCM版本，VM上恢复了备份，然后将其升级到CUCM版本10.x。在这种情况下，升级的CUCM不包含来自旧服务器的许可证信息，这类似于CUCM 10.x版的新安装，涉及许可。

配置

本节介绍当CUCM的早期版本在不同硬件上运行时迁移许可证的过程，新版本(10.x)是使用从早期版本（第二场景迁移）导出的数据进行的全新安装。

从早期CUCM版本获取许可证详细信息

在开始升级之前，必须从早期CUCM版本获取许可证详细信息。要收集许可证详细信息，请完成以下步骤：

1. 导航至思科下载软件页。

2. 下载LCU工具的最新版本(LCUZIP-Ver9.1.2.zip)。

3. 在升级前运行该工具，以便从早期的CUCM集群生成许可证报告。

注意：此许可证信息稍后用于许可证迁移。

在PLM中生成许可证迁移请求

升级后，您必须在PLM中生成许可证迁移请求。要生成请求，请完成以下步骤：

1. 使用CUCM版本10.x管理页面凭证登录PLM，然后从“许可证”下拉菜单中选择“执行”：

2. 从“其他执行选项”下拉菜单中选择“迁移许可证……”：

3. 为“产品类型”选择Unified CM，为“新许可证版本”选择10.X，然后单击“下一步:

4. 选中“显示其他Unified CM产品实例”复选框以查看当前升级的CUCM实例(10.x)。

注意：如果您已将同一盒中的VM从9.x版之前的CUCM版本升级到10.X版（第一个迁移方案），并且包含有效许可证，则您会在“可用产品实例”(Available Product Instances)列表中看到早期的CUCM版本。然后，您可以选择早期的CUCM版本，并将其移至“要迁移的产品实例”(Product Instances to Migrate)列表。

5. 在“可用产品实例”(Available Product Instances)列表中显示产品实例后，选择该产品实例并单击>按钮，将其移至“要迁移的产品实例”(Product Instances to Migrate)列表。完成后单击“下一步”。

6. 当您看到以下消息时，单击继续：

7. 在Public Space Phones字段中为未与任何用户关联的电话输入一个值。如果没有公共空间电话，或者如果您不确定，可以输入0（这是必填字段）：

在此页面上，有三个选项允许您获取先前CUCM版本中当前许可证的信息：

- 选项 1：如果已生成LCU报告，并且已向许可团队打开服务请求(SR)，则可以包括附加LCU报告的SR编号。

- 选项 2：您可以上传在“从早期CUCM版本获取许可证详细信息”部分生成的LCU报告。

- 选项 3：此选项仅适用于9.x版之前的CUCM版本，其中许可证绑定到MCS部署中的介质访问控制(MAC)地址，或绑定到VM部署中的许可证MAC。提供所有许可证都绑定到的较高CUCM版本的MAC地址，以尝试获取设备许可证单元(DLU)信息。

选择三个选项之一，然后单击Next。

8. 在下一页，提供有关购买此升级方式的其他信息。如果您使用有效的合同，请提供合同详细信息。对于其他方法，请提供采购的销售订单编号并提供思科连接在线(CCO)ID。如果需要，请提供其他详细信息和说明，然后单击“完成并生成请求”:

获取并安装新许可证文件

要从许可团队获取新的许可证文件并安装，请完成以下步骤：

1. 下载许可证迁移请求（zip文件）（包含许可证迁移所需的所有详细信息），并将其发送到许可团队以获取新的许可证文件（.bin文件）。

2. 许可团队发送新的许可证文件后，从“其他执行选项”下拉菜单中选择“从文件执行许可证……”：

3. 当出现“安装许可证文件”(Install License File)弹出窗口以在PLM中安装新许可证时，上传新许可证文件（.bin文件）：

4. 安装许可证后，导航至“产品实例”(Product Instances)页面，然后单击“立即同步”(Synchronize Now):

验证

要验证您的配置是否正常工作，请导航至“许可证”>“使用”。如果迁移成功，则所有许可证类型的状态显示为“符合标准:

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 思科Prime License Manager用户指南，版本10.5(1)

- 技术支持和文档 - Cisco Systems