目录

简介

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍在安装新许可证文件后，当Prime基础设施服务器更改为运营中心模式时从运营中心模式恢复的过程。

问题

1.由于许可证数量不足，无法管理设备，或者对于新部署，必须购买新许可证并将其安装在Prime基础设施服务器中。但是，安装新许可证后，系统会从Cisco Prime基础设施更改为运营中心，并且以前的Prime基础设施数据将不再可见。

以下是安装许可证前登录页面的显示方式：

这是它的看法：

解决方案

运营中心用于管理Prime基础设施的多个实例。有关详细信息，请参阅https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-6/user/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGuide_chapter_010101.html

群集功能将Prime基础设施许可证转变为运营中心许可证。此选项可以与许可证文件分离，而不影响许可证的其余功能。

修改许可证文件的步骤：

1.请获取已存在的许可证文件的副本。

2.编辑许可证文件并搜索FEATURE CLUSTER。

3.删除与此功能关联的完整段落，该段落以引号(")结尾。

4.保存许可证文件。

5.安装许可证文件。

示例许可证文件示例：

INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID=TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \

<PAK>xxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

FEATURE CLUSTER cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> xxxxxxxxxxx </LicFileID><LicLineID>3</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx "

FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

修改的许可证文件应如下所示：

INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID=TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \

<PAK>xxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx"

FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

在应用许可证文件后，请打开Prime基础设施登录页，并验证服务器是否不再处于运营中心模式。

相关信息

- Cisco Prime基础设施用户指南：https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-user-guide-list.html

- Cisco Prime基础设施管理员指南：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfratructure_3_7_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_7_AdminGuide_chapter_01.html

- Cisco Prime基础设施命令参考指南：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/command/reference/cli37.html

- 技术支持和文档 - Cisco Systems