目录

简介

背景信息

TAC分析和建议

相关信息

简介

本文档介绍如何克服ISR 2951上未启用MACE而未显示netflow数据和应用统计信息的情况。

背景信息

没有显示我们的少数设备的Netflow数据和应用统计信息。

例如：

产品:思科2951集成多业务路由器G2版本：15.1(4)M4

按照思科推荐的为ISR设备配置网络流的方法 —

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-0/user/guide/pi_ug/setup_monitor.html#77453

尝试在2900 ISR上启用AVC/MACE时，G2配置后，mace命令不可用

TAC分析和建议

datak9软件包的评估许可证，需要在路由器上应用，因为目前未使用。

Index: 5        Feature: datak9                            Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 4  days

Period used: 0  minute  0  second

License Count: Non-Counted

License Priority: None

Store Index: 2

Store Name: Built-In License Storage

要应用此协议，请使用此命令接受最终用户许可协议(EULA)，然后将引导级别更改为datak9并重新加载路由器：

Router(config)# license accept end user agreement

Router(config)# license boot module c2900 technology-package datak9

启用datak9后，您可以看到流。

如何使评估许可证成为永久许可证>在功能下规定的时间段后，它将自动成为永久许可证。

相关信息

- http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html

- 技术支持和文档 - Cisco Systems