目录

简介

问题

解决方案

简介

本文档介绍一些新的思科第2代Prime基础设施设备单元遇到的问题，并为此问题提供了解决方法，以避免需要退货授权(RMA)。

问题

某些新的第2代Prime基础设施设备(Cisco部件号PI-UCS-APL-K9或PI-UCS-APL-K9=)可能报告中度故障，并/或在首次通电时显示亮起的琥珀色LED。

此问题涉及两个板载闪存卡，称为Cisco FlexFlash，用于在某些配置中容纳用于启动的小型映像（小于32 GB）。FlexFlash通常由两个相互镜像的32 GB闪存卡组成。如果两个变为未镜像，则会在设备上生成中等故障：

注意：此问题当前已通过Cisco Bug ID CSCuv50800进行跟踪。

解决方案

要使用思科集成管理控制器(CIMC)验证和纠正此情况，请完成以下步骤：

1. 访问CIMC并检查CIMC上的Overall Server Status（整体服务器状态）：

2. 导航至存储> Cisco FlexFlash >虚拟驱动器信息并验证虚拟驱动器状态:

在这种情况下，状态显示“已降级”。物理驱动器也可能显示不正常:

3. 导航到控制器信息>配置卡以配置独立磁盘冗余阵列(RAID)镜像：

4. 在“模式”字段中，单击“镜像”单选按钮。在Select Primary Card(选择主卡)字段中，从下拉列表中选择Slot 1。完成后，单击“保存”：

5. 单击是以继续：

6. 导航至虚拟设备信息>同步虚拟驱动器以手动同步RAID镜像：

7. 当出现以下提示时，单击“是”：

8. 检查正在进行的工序的状态:

在这种情况下，进度显示同步（手动）。经过一段时间（最多两小时）后，同步操作完成，所有状态指示灯变为绿色：