Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Components Used

配置

CUCM IDAP配置

CUC IDAP配置：

PCP设备设置：

Verify

Related Information

Introduction

本文描述头等协作设置(PCP)的配置设置有服务的用户到Cisco Unified CM和Cisco Unity Connection (CUC)作为轻量级目录访问协议(LDAP)集成用户。

它也是为全新部署， Cisco Unified Communications管理器(CUCM)和Cisco Unity Connection已经没有LDAP同步的用户。

Prerequisites

Requirements

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unified CM和Cisco Unity Connection目录集成

- 明白头等协作设置管理

Components Used

本文的信息根据PCP 11.x，设置用户作为LDAP同步的用户

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.如果您的网络实际，请切记您了解所有命令或配置更改的潜在影响。

配置

CUCM IDAP配置

- 添加LDAP系统、目录和身份验证配置根据CUCM系统> LDAP。

- 功能失效LDAP同步日程表，因为我们不需要导入用户CUCM从LDAP。

CUC IDAP配置：

- 为了添加LDAP设置，目录，认证在Unity Connection下，连接对系统设置> LDAP。

- 配置LDAP Unity Connection的同步日程表并且当前执行充分的同步。

Note: 从LDAP请勿导入用户Unity (用户>导入用户)

PCP设备设置：

- 为了添加统一的通信管理器在PCP设备设置下。如镜像所显示，选择了LDAP集成作为无， ：

- 如镜像所显示，请添加有必需的详细资料的Unity Connection设备并且选择LDAP集成YES。

- 添加目录服务器(LDAP)和在PCP设备设置页的IM和存在。

- 执行基础设施同步和用户同步CUCM的， CUC。

- 执行IM的基础设施同步& Presence Server。

- 终止您设置的剩余的设置-域、服务地区、角色和服务模板如所需求。

- 在为配置做的所有变动以后执行域同步。

Verify

- 在配置完成后，您应该准备设置用户。从自动设置的LDAP导入用户并且终止设置。

- 一旦用户提供成功地完成，您能看到CUCM的用户和CUC作为LDAP同步的用户。

Related Information

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/collaboration/11-6/provisioning/guide/cpco_b_cisco-prime-collaboration-provisioning-guide-11-6/Cisco_Prime_Collaboration_Provisioning_Guide_11_6_chapter_011.html

- Technical Support & Documentation - Cisco Systems