目录

简介

背景信息

缩写

MoP的工作流

UltraM设置中的枝叶交换机

先决条件

交换机更换步骤

简介

本文档介绍在Ultra-M设置中更换故障枝叶交换机(Nexus 93180YC-EX)所需的步骤。

此过程适用于使用NEWTON版本的OpenStack环境，其中ESC不管理Cisco Prime Access Registrar(CPAR),CPAR直接安装在OpenStack上部署的VM上。

背景信息

Ultra-M是预打包和验证的虚拟化移动数据包核心解决方案，旨在简化VNF的部署。Ultra-M设置中的服务器连接到三种不同类型的交换机：

- Catalyst 交换机

- 枝叶交换机

- 主干交换机

Ultra-M设置的网络拓扑如图所示：

注意：网络拓扑只是一种表示，交换机之间的连接可能稍有不同，具体取决于所部署的解决方案。

本文档面向熟悉Cisco Ultra-M设置和Nexus交换机的思科人员。

缩写

VNF

虚拟网络功能

API

应用程序编程接口

MOP

程序方法

DI

分布式实例

FTP

文件传输协议

SFTP

安全文件传输协议

调试输出中显示“BGP

边界网关协议

BFD

双向转发检测

MoP的工作流

此图显示了替换过程的高级工作流程。

UltraM设置中的枝叶交换机

在UltraM设置中，枝叶交换机处理以下网络：

- OpenStack网络 — 处理租户、内部API、存储网络、存储管理网络。

- StarOS VNF网络 — 处理DI网络和服务网络。

- 上行链路网络 — 到主干交换机的上行链路连接。

UltraM设置中的每个机架都有一对枝叶交换机。枝叶交换机处理的网络在 机架的枝叶交换机，这样网络就不会受到枝叶交换机更换的影响。

先决条件

步骤1.在进行交换机更换之前，通过FTP/SFTP从枝叶交换机备份配置文件。

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N93180-POD2-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (ECDSA) to the list of known hosts.

admin@10.10.10.10's password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /root/backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 8588 8.4KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

步骤2.检查交换机中运行的当前软件版本并记录。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

步骤3.检查当前许可证授权。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

步骤4.记下连接到交换机的物理电缆和端口状态。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

步骤5.检查端口通道、BGP对等体和BFD邻居的当前状态。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

交换机更换步骤

步骤1.将新交换机安装到机架中，并按照说明将电缆连接到交换机。交换机安装步骤可在以下链接中找到：

Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS模式硬件安装指南

步骤2.进行初始IP配置，以便通过管理IP地址访问交换机以进行进一步配置。执行初始IP设置的步骤如下：

将交换机连接到网络

步骤3.检查Nexus交换机的软件版本，并根据给定链接升级/降级到以前的软件版本：

Cisco Nexus 9000系列NX-OS软件升级和降级指南

步骤4.检查新Nexus交换机的许可证级别，并根据旧的许可证设置确认其是否相同。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

步骤5.将配置备份传输到新交换机。

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

步骤6.加载备份配置后重新加载交换机。

AL03-N93180-POD2-leaf1# reload

步骤7.检验端口状态、端口通道、BGP对等体和BFD邻居。

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all