目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

故障排除步骤

简介

本文档介绍在Cisco IR800路由器上初始设置IOx的故障排除步骤。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于IR800和IOS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

故障排除步骤

为IOX安装新的IR800路由器并将其与雾控制器连接时，可能会出现一些问题。

您可以按步骤检查IR800、思科应用托管框架(CAF)或网络地址转换(NAT)上的问题。 使用guest-os 1 restart/start/stop重新启动/启动/停止IOS中的GOS。

1.检查访客操作系统版本的类型及其状态（运行与否）。

iox-ir809-02#sh platform guest-os

Guest OS status:

Installation: Cisco-GOS,version-1.0.0.58

State: RUNNING

使用guest-os 1 restart/start/stop重新启动/启动/停止IOS中的GOS。

2.如果GOS运行，则检查iox主机是否从IOS获取ip地址。

iox-ir809-02#sh iox host list

Host Name                IPV4 Address        IPV6 Address            IOX Client Version

---------------------------------------------------------------------------------------------------

iox-ir809-02-GOS-1  192.0.2.1               2001:DB8::1                  0.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.如果IOx主机获取ip地址，则尝试反向telnet至GOS(Linux VM)以访问linux提示符。

IR829-IOT#telnet 192.0.2.1 2070

Trying 192.0.2.1, 2070 ... Open

Poky 9.0 (Yocto Project 1.4 Reference Distro) 1.4.1 IR829-IOT-GOS-1 ttyS0

4.进入后，检查CAF是否安装正确。

a.检查月度摘要是否存在。

root@iox-ir809-02-GOS-1:~# monit summary

Cannot translate 'iox-ir809-02-GOS-1' to FQDN name -- Name or service not known

The Monit daemon 5.14 uptime: 76d 0h 27m

Process 'dmo'                       Running

File 'product_id'                   Accessible

File 'hwid'                         Accessible

File 'svcbr0'                       Accessible

Process 'caf'                       Running

File 'cgroup'                       Not monitored

System 'qemux86-64'                 Running

b.检查CAF软件是否存在。

root@iox-ir809-02-GOS-1:~# ls /software

apps  backup  caf  downloads  lost+found  tmp

在具有较旧映像的新路由器上，您会发现存在GOS(Linux VM)但此Linux VM没有IOx基础设施(CAF)的问题。

如果没有CAF，您可以升级到包含所有图像的新捆绑图像，或者单独升级最新的GOS。

5.将雾导向器(FD)连接到IOx主机时的常见问题是路由、ACL或NAT配置错误。

a.确保您能从IR8XX IOS对Fog Director ip执行ping操作，并且没有可阻止FD通信的入站或出站连接ACL。

检查是否为传入和传出流量配置了NAT。

IR829-IOT#sh ip nat translations

Pro Inside global            Inside local                       Outside local               Outside global

tcp 198.51.100.1:8443    192.0.2.1:8443                 198.51.100.3:54285      198.51.100.3:54285

为了成功连接，您应该在外部本地和全局中看到FD ip(198.51.100.3)。

由于NAT是从内部到外部完成的，请确保具有到外部地址的有效路由，否则NAT操作将失败。