目录

简介

调配模式

从CLI验证

IW 9165的LED模式（在调配模式下）

IW 9167的LED模式（在调配模式下）

将设备重置为出厂默认设置

简介

本文档介绍当接入点注册到IoT OD上时，工业无线接入点上的调配模式。

调配模式

调配模式是AP尝试使用动态主机配置协议(DHCP)请求网络配置并连接到IoT操作控制面板(IoT OD)的一项功能。

如果存在网络连接，则AP连接到IoT OD。如果没有网络连接，则可以使用GUI或CLI在本地配置AP，并可通过控制台端口或SSH进行访问。

接入点在没有配置的情况下启动时，默认设置为调配模式（临时模式），如果连接成功，则允许从IoT OD向接入点发送初始配置。当设备处于调配模式时，它会使用DHCP尝试连接到IoT OD。如果成功，则我们可以通过IoT OD配置AP，否则，可以通过通过192.168.0.10/24访问它来将其配置为离线模式。

可以通过回退IP 192.168.b.c/48登录设备来检查设备是否处于调配模式，其中5.a.b.c格式的无线电网状ID提供b和c值来访问设备。

如果与IoT OD控制面板的通信成功，则从AP的状态显示为“已连接”，如下所示。

DHCP服务器分配DHCP IP、默认网关和DNS服务器IP。如果AP位于美国，则它们连接到美国集群，即us.ciscoiot.com。

如果AP位于欧洲，则它们连接到欧盟集群eu.ciscoiot.com。

如果与IoT OD控制面板的网络连接不成功，则状态显示为已断开连接。验证防火墙中是否阻止了从AP到device.ciscoiot.com或us.ciscoiot.com端口443的任何通信。本地IP、网关和DNS服务器IP可以在本地更新，然后无线电重新启动，将其放回“调配模式”，以验证其是否连接到IoT OD。

从CLI验证

要验证设备是否处于调配模式，请使用show 命令：

Lab-Device# show iotod-iw status

IOTOD IW mode: Provisioning

Status: Connected

IW 9165的LED模式（在调配模式下）

IW 9167的LED模式（在调配模式下）

将设备重置为出厂默认设置

从CLI中，可将设备重置为出厂默认设置

Lab-device#configure factory reset config

WARNING: "configure factory reset config" will clear config and reboot.

Do you want to proceed? (y/n)

在CLI命令中输入y以开始设备重置过程，或者输入n以中止过程。

DHCP服务器仅用于使用调配模式的场景。必须分配静态IP地址才能正常运行。