目录

简介

问题

解决方案

先决条件

查找版本映像标签

执行升级

简介

本文档介绍如何将Field Network Director(FND)Open Virtualization Appliance(OVA)docker容器升级到更新版本。

将FND OVA分发与PostgreSQL配合使用时，FND和Fog Director实例在Docker容器中运行。容器映像不包含存储在主机本身并与容器共享的永久信息。

问题

缺少用于升级FND/Fog Director容器的文档和分步指南。

解决方案

以下是升级容器的步骤。

先决条件

- 确保OVA部署的计算机是基于PostgreSQL的FND OVA部署。

从CLI运行以下命令：

[root@iot-fnd ~]# docker ps

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

7c32830fa5d9 fogd-image:active "/bin/sh -c '/var/ci…" 5 months ago Up 18 hours fogd-container

5251f66ef0cc fnd-image:active "/bin/sh -c /opt/fnd…" 5 months ago Up 18 hours 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:162->162/udp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 0.0.0.0:9120-9121->9120-9121/tcp, 0.0.0.0:5683->5683/udp, 0.0.0.0:61624-61626->61624-61626/udp, 0.0.0.0:9124-9125->9124-9125/tcp, 0.0.0.0:61628->61628/udp fnd-container
如上输出所示，两个容器正在使用fogd和fnd映像运行，这确认您有正确的OVA部署来使用此升级路径。

- 确保计算机具有互联网访问权限且已配置DNS。

为了测试此项，请对公共主机名执行ping操作。

[root@iot-fnd ~]# ping cisco.com -c1

PING cisco.com (72.163.4.161) 56(84) bytes of data.

64 bytes from www1.cisco.com (72.163.4.161): icmp_seq=1 ttl=239 time=152 ms

--- cisco.com ping statistics ---

1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms

rtt min/avg/max/mdev = 152.709/152.709/152.709/0.000 ms
如果此操作失败，很可能/etc/resolv.conf中未配置DNS。

- 如果需要代理来允许HTTPS流量（如思科实验），可将其添加到以下文件：
[root@iot-fnd ~]# vi /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf

You have mail in /var/spool/mail/root

[root@iot-fnd ~]# cat /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf

[Service]

Environment="HTTPS_PROXY=http://proxy.esl.cisco.com:80"
添加此配置后，请刷新systemd-services并重新启动Docker:

[root@iot-fnd ~]# systemctl daemon-reload

[root@iot-fnd ~]# systemctl restart docker

查找版本映像标签

要选择要升级到的版本，最简单的方法是检查FND的CCO下载页：https://software.cisco.com/download/home/286287993/type/286320249/

如您所见，文件名包含版本号。

例如，对于写入时的最新文件CISCO-IOTFND-VPI-K9-4.7.0-101.zip，版本号为：4.7.0-101

这是下一步需要提供的映像标签。

执行升级

要升级，在满足先决条件后，您只需在以下位置运行该脚本：/opt/fnd/scripts/upgrade.sh

运行脚本时，首先选择选项1)加载容器映像

作为devhub-docker.cisco.com的凭据，您可以使用以下：

username：fnd-upgrade.gen

密码（令牌）：AKCp5fUYZxwj7geWcaEbyKShGtyNxzA3ijWzzXdhuWY7GoR5RVYru2zcAta81fcV4Jndbjq31

作为映像标签，请使用前面介绍的版本号（例如4.7.0-101）。

下载映像后，使用选项2)容器重新加载加载映像

示例输出：

[root@iot-fnd ~]# /opt/fnd/scripts/upgrade.sh

This script must be run with root privileges.

Usage: Load container images: No resource required

For container reload: No resource required

1) Load container images

2) Container reload

3) Quit

Enter your choice: 1

Do you want to download docker image from registry (y/n)?y

Enter docker registry [devhub-docker.cisco.com]:

For FND Docker image upgrade you will need access to Cisco CCO docker registry.

Username: fnd-upgrade.gen

Password:

WARNING! Your password will be stored unencrypted in /root/.docker/config.json.

Configure a credential helper to remove this warning. See

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store

Login Succeeded

Enter docker image tag: 4.7.0-101

Downloading FND docker image...

4.7.0-101: Pulling from field-network-director-docker/fnd-image

f34b00c7da20: Already exists

9c542cd3c18f: Pull complete

b0929d67d1de: Pull complete

e82d75ddb5ee: Pull complete

95df7d16861d: Pull complete

184d612a5ba6: Pull complete

90d6558240a2: Pull complete

81a31ac85436: Pull complete

Digest: sha256:b7ef566386d318a2e186350077970a9b4f0019d455521c053cdd75c139f5627c

Status: Downloaded newer image for devhub-docker.cisco.com/field-network-director-docker/fnd-image:4.7.0-101

Downloading Fog Director docker image...

4.7.0-101: Pulling from fog-director-docker/fogd-image

ed6e0ec6b337: Pull complete

2c42dd52f029: Pull complete

6b4fd7880141: Pull complete

7d56b7ff004c: Pull complete

c719de3d527a: Pull complete

ccca86184ecc: Pull complete

b45dc2906bcc: Pull complete

e4f23b432923: Pull complete

Digest: sha256:39f3a30c63a06f0909337ffb9fa503d642e6c567343a04edb8f58b3a6962eced

Status: Downloaded newer image for devhub-docker.cisco.com/fog-director-docker/fogd-image:4.7.0-101

1) Load container images

2) Container reload

3) Quit

Enter your choice: 2

Stopping FND container...

fnd-container

Remove FND container...

fnd-container

Prune Docker container...

Starting FND container...

75c7d97e775d6345114ad940652ff80cbaf5dabbbf9e23e549202d6fe5e96b11

Stopping Fog Director container...

fogd-container

Remove Fog Director container...

fogd-container

Prune Docker container...

Starting Fog Director container...

1ca848a1b14155c8358eb0ff70fc7b0a55810743c531c4770f6e471e343f91ad

1) Load container images

2) Container reload

3) Quit

Enter your choice: 3

完成后，您可以使用以下命令检查升级是否成功：

[root@iot-fnd ~]# docker exec -it fnd-container cat /opt/cgms/bin/version

4.7.0-101