目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

步骤

简介

本文档介绍如何申请、创建和部署独立服务器的UCS服务器配置文件。

先决条件

要求

使用的组件

此程序可针对M5、M6和M7系列独立服务器执行。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

此程序可针对M5、M6和M7系列独立服务器执行。

步骤

导航到可申请的设备的Cisco IMC网页。

服务器站点

接下来，导航到Admin > Device Connector。

设备连接器

验证服务器是否可以访问Intersight云或Intersight设备。

在设置下，修改代理配置和证书管理器。

设备设置

代理配置

一旦成功连接到Cisco Intersight门户，您就可以声明该设备。为此，请复制设备ID和声明代码，然后登录您的Intersight帐户。

设备ID和声明代码

在Intersight门户，请导航到Admin > Targets。

单击Claim a New Target。

申请新目标

在计算/交换矩阵下，选择思科UCS服务器（独立）并单击开始。

Cisco UCS服务器

在常规页面，粘贴设备ID和声明代码。

如果选择Resource Group，则可以指定要向其添加设备的Organizations。这不是强制性的。

默认情况下，Resource Group = All。

单击Claim。

“一般信息”页

如果成功，则可以在Targets下看到设备。

所有目标

现在服务器已正确添加到Intersight，您可以创建UCS服务器配置文件。

点击Configure > Profiles，然后点击UCS Server Profiles。

UCS服务器配置文件

点击创建UCS服务器配置文件。

创建UCS服务器配置文件

为Server Profile命名，然后选择Standalone Server on Target Platform，然后单击Next。

独立服务器分配

在Server Assignment屏幕中，选择Standalone Server，然后单击Next。

Server Assignment屏幕

在接下来的五个步骤中，请根据您的要求分配服务器策略。点击摘要和部署以完成。

服务器摘要部署

Intersight可以验证配置，如果配置正确，还可以验证状态。

最终配置文件

现在您可以通过Intersight管理您的UCS独立服务器。