目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

开始使用前

交换矩阵互联升级

服务器升级

验证

相关信息

简介

本文档介绍专用虚拟设备(PVA)上UCS域和服务器的升级过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 对Intersight管理模式(IMM)的一般知识和了解。

- 了解Intersight专用虚拟设备(PVA)。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco UCS 6454 54端口交换矩阵互联，固件4.2.3(d)

- Cisco UCS B200 M5刀片服务器，固件4.2.1(a)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。用于本文的所有设备始于初始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

专用虚拟设备(PVA)是封装在虚拟机中的Cisco Intersight平台的本地版本。它提供的功能和优势与基于云的Intersight服务相同，包括基础设施管理和自动化，但仅限于私有网络。这满足了需要高水平数据安全的组织的需求，例如那些具有严格的合规性和法规要求的组织。

适用于PVA环境的软件捆绑包存储在Intersight中，可通过Intersight设备帐户下载。

配置

开始使用前

导航到此链接以设置您的帐户：创建设备帐户。

按照以下步骤操作，接受许可协议，然后为其创建帐户名称。

交换矩阵互联升级

步骤1:创建设备帐户后，导航到软件下载>软件目录>固件。

查找要转至的固件版本。单击其名称。

提示：展开名称列以查看设备的型号和版本。

第二步：在新窗口中，您可以看到有关软件包一些更详细的信息。确保这是您需要的。单击Download按钮。在本示例中，交换矩阵升级适用于4.3.2。

第三步：下载完成后，在浏览器中打开一个选项卡，然后登录到专用虚拟设备。

导航到管理>软件存储库>软件文件。在此选项卡中，您可以看到可供升级的程序包列表，然后点击上传软件。

第四步：浏览交换矩阵互联的包并上传。

第五步：映射完成后，单击Finish按钮。

第六步： 您可以在Alert（警报）按钮左侧的图标中看到进度。

在Software Files选项卡上，确认您的下载已可以使用。如有必要，请刷新页面。

步骤 7.导航至操作>交换矩阵互联。选择需要升级的设备。点击属于您需要升级的集群的任何交换矩阵互联(FI)。

步骤 8确保选择了正确的交换矩阵互联。

在详细信息选项卡上，您可以查看一般信息，例如对等交换机、管理IP和当前版本。

步骤 9导航到操作按钮。单击它，它将显示几个选项，选择Upgrade firmware。

步骤 10系统将显示一个窗口，其中包含有关如何执行升级的基本说明。单击开始。

步骤 11您可以看到Intersight声明的Fabric Interconnect列表。自动选择您之前点击的域。

步骤 12 在本示例中，软件包版本4.3.2可用。选择您的版本，然后单击下一步继续。

步骤 13 它显示升级摘要：域名、序列号、型号和固件版本。

确认这是正确的域，然后单击Upgrade。

步骤 14 如果升级操作成功，右上角会显示一个绿色框。

步骤 15按警报按钮旁边的图标检查升级进度。

步骤 16它需要确认才能重新启动交换矩阵。单击Proceed继续升级。

步骤 17 在Fabric Interconnects选项卡的Bundle Version列中验证升级已成功完成。

两个FI现在都使用版本4.3.2。

服务器升级

步骤1:在Admin > Software Repository > Software Files > Upload Software上上传服务器的固件包。

确认上传完成后已列出。

第二步：导航到操作>服务器。选择要升级的服务器。在本例中，服务器1/3。

第三步：导航到Action按钮并单击它，它将显示一些选项，选择Upgrade firmware。

第四步： 验证您选择了正确的服务器，然后单击Next。选择要升级的固件版本。

系统将显示升级摘要。确保服务器和固件版本正确。

第五步： 它显示一个新窗口。启用立即重新引导以开始升级，然后单击升级。

注意：如果不启用，服务器不会立即升级。服务器在下次重新启动之前升级。

第六步：如果升级操作成功，右上角会显示一个绿色框。

步骤 7.按警报按钮旁边的图标检查升级进度。

步骤 8完成后，在General选项卡上验证服务器的新固件版本。此服务器现在具有固件版本5.2(0.23)。

验证

FOR FABRIC INTERCONNECT

ESPUCSDOM01-X-A# connect nxos

ESPUCSDOM01-X-A(nx-os)#show version | egrep NXOS

NXOS: version 9.3(5)I43(2b) <<<<

NXOS image file is: bootflash:///ucs-6400-k9-system.9.3.5.I43.2b.bin

NXOS compile time:  10/23/2023 15:00:00 [10/23/2023 18:26:58]

FOR SERVER

ESPUCSDOM01-X-A# connect cimc 1/3

[ help ]#version

ver: 5.2(0.230100) <<<<

Build Time: Wed Nov  1 17:14:35 2023

Build Sha: 7e4aab46a4c04c403b3a2ae380572c38c3c4ef18

Build Tools: armv7-cortex_a9_v011-linux-gnueabi

相关信息

Cisco Intersight虚拟设备和Intersight帮助入门指南