目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置

验证

简介

本文档介绍更新EPNM服务器的外壳密码的过程。

先决条件

要求

思科建议您了解以下主题：

- 演进可编程网络管理器(EPNM)

- 当前外壳密码

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- EPNM软件版本7.x

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

注意：此过程要求您知道当前外壳程序密码

配置

步骤1.以管理员身份登录EPNM CLI:

步骤2.运行命令“shell disable”，并在出现提示时输入当前的shell密码：

epnm/admin# shell disable

Enter shell access password :

shell access is disabled

epnm/admin#

步骤3.运行命令shell，并在出现提示时输入新的shell密码：

epnm/admin# shell

Shell access password is not set

Configure password for shell access

Password :

Password Again :

Shell access password is set

Run the command again to enter shell

epnm/admin#

验证

使用更新的密码运行“shell”命令，以验证是否丢弃到Linux外壳：

epnm/admin#

epnm/admin# shell

Enter shell access password :

Starting bash shell ...

ade #

ade #