目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍如何验证与Cisco DNA设备的光纤兼容性。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档基于DN1和DN2思科DNA设备硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

与光纤模块不兼容可能导致连接问题。在Cisco DNA安装过程中，如果验证集群和企业端口的光纤模块，则可以避免出现网关无法访问或接口关闭等常见错误。

注意：连接问题可能是由本文档未涵盖的其他问题导致的。

解决方案

确认安装指南中列出了企业端口和集群端口中连接的SFP（光纤）模块。

- 打开安装指南

- 点击您的设备生成和思科DNA版本

- 点击规划部署

- 找到SFP列出的接口电缆连接部分。

请看思科DNA Center 2.3.5.X版第一代设备的下一个示例：

在布线10 Gbps企业和集群端口时，请注意，两个端口仅支持以下介质类型：

在验证您的Cisco DNA设备中安装的SFP正确之后：

- 打开互操作性矩阵

- 在搜索栏中键入SFP模块

- 结果是SFP现在与安装有Cisco DNA设备的光纤模块兼容。

请看下一个示例。下表显示了与光纤模块SFP-10G-LR的互操作性

相关信息

- 思科技术支持和下载