目录

简介

本文档介绍如何在Cisco DNA Center 2.3.5.x中运行升级准备情况验证。

背景

在Cisco DNA Center 2.3.5.x之前，AURA工具用于评估集群的升级准备情况。在2.3.5.x中全面实施受限制外壳后，大多数AURA升级检查现在都在Cisco DNA Center中实施。本文档提供了有关如何检查集群升级就绪性的分步说明。

如何运行升级就绪性

升级准备是系统健康页面上多个新验证工具的一部分。

1.从Cisco DNA Center GUI的汉堡菜单，点击System > System Health。

2.在“系统健康状况”(System Health)页面的右上角，点击工具(Tools)并选择验证工具(Validation Tool)。

3.如果您是第一次运行验证工具，请点击“New Validation Run”（新验证运行），然后转至步骤5。

4.如果您过去运行过任何验证，请单击“添加”。

5.在New Validation Run页面上，输入名称，选中Upgrade Readiness Status框，然后点击Run。

6.验证运行通常在一分钟内完成。刷新浏览器以显示最新状态。此处显示已完成的验证运行。

7.状态列指示是否存在任何错误、警告或其他信息。点击View Status。

8.如果每个验证测试的状态为“信息”，请继续升级集群。如果有任何错误，请在升级之前更正这些错误。点击右上角的Export可导出此报告。报告将下载为PDF文件，如有需要，可供TAC审阅。